Objetivo

Quando um switch recebe tráfego multicast, ele encaminha esse tráfego para todas as portas conectadas logicamente. Fazendo isso, os hosts poderiam receber tráfego multicast que não estavam preparados para processar, causando atrasos desnecessários. A habilitação do rastreamento IGMP (Internet Group Management Protocol) permite que um switch ouça mensagens IGMP para determinar quais hosts são membros de grupos multicast, permitindo que esse tráfego multicast seja encaminhado apenas para esses hosts. Isso evita que os hosts que não são membros de um grupo multicast recebam tráfego indesejado.

As etapas neste documento são executadas no Modo de vídeo avançado. Para alterar o modo de exibição avançado, vá para o canto superior direito e selecione Note:Avançado na lista suspensa Modo de exibição.

O objetivo deste documento é mostrar a você como habilitar o rastreamento IGMP no SG350 e SG550.

Dispositivos aplicáveis

- SG350

- SG550

Versão de software

- v2.0.0.73

Habilitando rastreamento IGMP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > Configuração Multicast IPv4 > Rastreamento IGMP. A página IGMP Snooping é aberta.

Etapa 2. No campo IGMP Snooping Status, marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) para habilitar a espionagem de IGMP.

Note: A espionagem de IGMP só pode estar operacional quando a filtragem de multicast de bridge está habilitada. Para ativá-lo, clique no link Bridge Multicast Filtering na parte superior da página.

Etapa 3. No Status do IGMP Querier, marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) para que o switch atue como um consultante IGMP. Quando habilitado, o switch enviará periodicamente consultas de associação de IGMP para que possa atualizar suas tabelas de associação.

Etapa 4. Clique em Apply. As configurações são salvas.

Etapa 5. A Tabela de rastreamento IGMP exibe todas as VLANs configuradas atualmente no switch, bem como suas configurações de IGMP. Para alterar as configurações de IGMP de uma VLAN, selecione seu botão de opção e clique no botão Editar. A janela Editar configurações de rastreamento IGMP é aberta.

Etapa 6. No campo VLAN ID, use a lista suspensa para selecionar uma VLAN a ser configurada. Esse campo deve mostrar automaticamente a VLAN selecionada na Tabela de Rastreamento IGMP e pode ser usado para alternar rapidamente entre VLANs a serem configuradas sem voltar à página Rastreamento IGMP.

Note: Você já deve ter adicionado e configurado as VLANS em VLAN Management > VLAN settings para ver as VLANS adicionais no menu suspenso.

Passo 7. No campo IGMP Snooping Status, marque a caixa de seleção Enable para ativar o rastreamento IGMP na VLAN especificada.

Etapa 8. No MRouter Ports Auto Learn, marque a caixa de seleção Enable para que a VLAN detecte quais de suas portas estão conectadas ao roteador multicast.

Etapa 9. No campo Imediate Leave, marque a caixa de seleção Enable para que o switch remova as interfaces da tabela de encaminhamento se enviar uma mensagem de licença. Depois de retransmitir mensagens IGMP para o roteador multicast, o switch removerá periodicamente entradas da tabela de associação se não receber relatórios de clientes multicast. Essas opções reduzem o tempo necessário para bloquear o tráfego IGMP desnecessário enviado aos hosts.

Etapa 10. No campo Last Member Query Counter, selecione um botão de opção para determinar o número de consultas específicas de grupo IGMP enviadas antes que o switch considere que não há mais membros para o grupo, se o switch for o consultado.

As opções são:

- Usar robustez da consulta (2) - Enviar duas mensagens antes de supor que não há mais membros para o grupo. Essa opção é o padrão.

- Definido pelo usuário - Insira o número de mensagens que o switch deve enviar no campo de texto. O intervalo é de 1 a 7.

Etapa 11. No Status do IGMP Querier, marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) para que o switch seja o verificador IGMP. Normalmente, o roteador multicast assumirá essa função, mas se não houver um roteador multicast na VLAN, esse recurso é necessário. Se você não habilitar esse recurso, vá para a Etapa 15.

Etapa 12. No campo Eleição do IGMP Querier, marque a caixa de seleção Habilitar para que o switch suporte o processo de eleição do verificador IGMP padrão. Se desabilitado, o switch aguardará 60 segundos antes de enviar mensagens de consulta e parará se detectar outro consultante.

Etapa 13. No campo IGMP Querier Version, selecione um botão de opção para escolher qual versão do IGMP o switch usará se se tornar o consultado. Escolha a versão 3 (v3) se houver switches e/ou roteadores multicast na VLAN que executam o encaminhamento multicast IP de origem específica. Caso contrário, selecione a versão 2 (v2).

Etapa 14. No campo Querier Source IP Address, escolha um botão de opção para determinar qual endereço de origem do switch será usado nas mensagens enviadas. Escolha Automático para que o endereço de origem seja determinado automaticamente ou Definido pelo usuário para escolher e endereçar na lista suspensa.

Etapa 15. Clique em Apply. As configurações são aplicadas à VLAN especificada. Você pode escolher outra VLAN para configurar selecionando sua ID no campo VLAN ID ou clique em Fechar para retornar à página Rastreamento IGMP.

Etapa 16. Para copiar rapidamente as configurações de uma VLAN, selecione o botão de opção da VLAN que deseja copiar e clique no botão Copiar configurações. A janela Copiar configurações é aberta.

Etapa 17. No campo de texto, insira as VLANs ou o intervalo de VLANs para as quais deseja copiar as configurações. Clique em Aplicar para copiar as configurações.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco