Objetivo

As marcas são usadas para identificar dispositivos no sistema Smart Network Application (SNA) por atributos ou por nomes definidos pelo usuário. As marcas são usadas para selecionar rapidamente vários elementos procurando uma marca específica. Por exemplo, se você estiver procurando todos os dispositivos de telefone na rede, desde que cada um desses dispositivos esteja marcado corretamente, todos aparecerão quando você digitar o telefone na barra de pesquisa.

Há dois tipos de marcas em SNA:

- Marcas incorporadas — essas marcas são aplicadas automaticamente aos dispositivos com base nas informações coletadas por qualquer protocolo de descoberta.

- Marcas definidas pelo usuário — Essas marcas são adicionadas e definidas manualmente.

O objetivo deste documento é mostrar como criar e adicionar uma marca definida pelo usuário para vários dispositivos ao mesmo tempo no SNA.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Note: Os dispositivos da Sx250 Series podem fornecer informações SNA quando estão conectados à rede, mas a SNA não pode ser iniciada a partir desses dispositivos.

Versão de software

- 2.2.5.68

Gerenciar uma etiqueta definida pelo usuário

Crie uma etiqueta definida pelo usuário

Etapa 1. Inicie a sessão SNA. Para obter instruções, clique aqui.

Etapa 2. Clique em qualquer dispositivo no mapa de topologia.

Note: Neste exemplo, um switch é clicado.

Etapa 3. No painel à direita em TAGS, clique no campo Add tag name e insira um nome para a nova tag.

Note: Neste exemplo, LabDevice é usado.

Etapa 4. Clique em ADD+.

A nova marca foi criada agora.

Etapa 5. Clique em Save Changes (Salvar alterações) na parte superior da página para salvar suas configurações.

Adicione uma etiqueta a vários dispositivos

Etapa 1. Inicie a sessão SNA.

Etapa 2. Mantenha pressionada a tecla Control no teclado e clique em vários dispositivos nos quais deseja adicionar uma marca no mapa de topologia.

Note: Neste exemplo, todos os três switches são escolhidos.

Etapa 3. No painel superior direito, verifique se o número de dispositivos selecionados está correto.

Etapa 4. Em TAGS, clique no campo Add tag name e escolha a marca que deseja adicionar aos dispositivos selecionados na Etapa 2.

Note: Neste exemplo, a marca LabDevice é escolhida.

A marca adicional para seus dispositivos agora será exibida.

Quando você procura dispositivos sob essa marca específica, seus dispositivos serão incluídos na lista de resultados.

Etapa 5. (Opcional) Para excluir uma marca, passe o mouse sobre a marca que deseja excluir e clique no X ao lado do nome da marca.

Agora você deve ter criado e adicionado com êxito uma marca definida pelo usuário para vários dispositivos na SNA.