Objetivo

O dispositivo de localização é um recurso que permite localizar facilmente um switch específico na rede fisicamente, seja ele único ou empilhado. Esse recurso permite a interconexão de todos os LEDs de porta de rede em um switch específico ou em switches empilhados, o que é útil para localizar um dispositivo em uma sala com muitos dispositivos interconectados. Quando esse recurso é ativado, todos os LEDs de porta de rede no dispositivo piscam por um período de tempo configurado. Em um dispositivo empilhado, uma unidade específica ou todas as unidades da pilha podem ser especificadas.

Este artigo fornece instruções sobre como localizar um dispositivo ou dispositivos específicos em sua rede através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do switch.

Note: Para obter instruções sobre como usar o recurso localizar dispositivo no switch por meio do utilitário baseado na Web ou do Smart Network Application (SNA), clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.3.0.130

Como usar o dispositivo de localização de rede

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

Note: Para saber como acessar uma CLI de switch SMB através de SSH ou Telnet, clique aqui.

Note: Os comandos podem variar de acordo com o modelo exato do switch. Neste exemplo, o switch SG350X é acessado por meio do Telnet.

Etapa 2. No contexto EXEC Privilegiado do switch, digite o seguinte comando para acender os LEDs da porta de rede de uma unidade específica em uma pilha:

As opções são:

- unit-id — Especifique o número da unidade ou, se ficar em branco, tudo acenderá.

- Duração segundos — O número de segundos em que os LEDs serão acesos. O intervalo pode ser de cinco a 300 segundos. Se não for especificado, os LEDs acenderão por 60 segundos.

- stop — Impeça que os LEDs pisquem.

No exemplo abaixo, o switch da Unidade 2 pode ser facilmente identificado, pois todos os LEDs estão piscando por 10 segundos.

Etapa 3. (Opcional) No contexto EXEC Privilegiado do switch, digite o seguinte comando para acender os LEDs da porta de rede dos switches empilhados:

No exemplo abaixo, os switches SG350X empilhados estão piscando por 30 segundos.

Etapa 4. (Opcional) Depois de encontrar o dispositivo que você está tentando localizar, você pode impedir os LEDs de piscar inserindo o seguinte:

Agora você deve ter localizado com êxito um switch ou pilha de switches específicos em sua rede através da CLI do switch.