Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

12 de junho de 2017

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.6

Descrição do problema

Em casos raros, o visor de voltagem das portas conectadas a um dispositivo elétrico (PD) é inferior à tensão real que o equipamento da fonte de alimentação (PSE) fornece à PD.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.2.0.6 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.