Data de identificação

19 de janeiro de 2016

Data de resolução

14 de junho de 2016

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

Descrição do problema

O ID de rede local virtual da porta (PVID) é ativado em uma interface quando seu tipo de associação é definido como Proibido por meio do utilitário baseado na Web do switch. A funcionalidade da interface não é afetada e a porta ainda bloqueia o tráfego para a Virtual Local Area Network (VLAN) relevante.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.2.0.63 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.