Table Of Contents

- Objetivo

- Dispositivos aplicáveis

- Versão de software

- Failover de link rápido

- Topologia da pilha

- Failover de link

- Conclusão

Objetivo

O Fast Stack Link Failover, ou Fast Link Failover, é um processo projetado para reduzir a duração da perda de pacotes de dados quando um dos links de portas da pilha falha. Esse processo só é suportado em uma topologia em anel, pois uma pilha ainda pode permanecer operacional mesmo se um link na topologia falhar.

O objetivo deste documento é entender o processo de failover de link rápido nos switches gerenciados SG550XG e SG350XG Series.

Para obter uma demonstração completa do Failover de Link Rápido, veja o vídeo abaixo:

Dispositivos aplicáveis

- SG550XG

- SG350XG

Versão de software

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

Failover de link rápido

Topologia da pilha

Suponha que tenhamos 4 unidades em uma pilha, resultando em uma topologia em anel. A unidade 1 pode, portanto, enviar o tráfego para a unidade 2 ou a unidade 4. Se a unidade 1 deve enviar tráfego para a unidade 3, o tráfego pode ser roteado de duas maneiras: unidade 1 à unidade 2 à unidade 3 ou unidade 1 à unidade 4 à unidade 3.

Failover de link

Portanto, se o link entre as unidades 1 e 2 falhar, a unidade 1 pode enviar o tráfego para a unidade 3 através da unidade 4 e vice-versa. Até que a topologia da pilha seja recuperada, a unidade da pilha faz loops de volta dos pacotes que supostamente devem ser enviados através de sua porta de empilhamento com falha e transmite os pacotes de retorno em loop através de sua porta de empilhamento restante para seu destino.

Conclusão

O Fast Link Failover é um recurso que permite minimizar a perda de pacotes de dados quando um dos links de portas da pilha falha. Até que a topologia da pilha seja recuperada, os pacotes são redirecionados através da porta de empilhamento restante para o destino, resultando em um failover de link rápido.