Objetivo

O espelhamento de porta e VLAN é um recurso que permite monitorar o tráfego em uma determinada porta ou VLAN. O switch cria uma cópia da atividade de tráfego em uma determinada porta ou VLAN e envia essa cópia para a porta conectada ao dispositivo/rede do analisador. Você pode aplicar esse recurso para monitorar a atividade de tráfego em uma determinada porta e verificar se há invasores que queiram invadir sua rede, o que fornece segurança à sua rede e a seus recursos.

Este artigo explica como configurar o espelhamento de porta e VLAN nos switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Configurar o espelhamento de porta/VLAN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Diagnostics > Port and VLAN Mirroring. A página Espelhamento de porta e VLAN é aberta:

Etapa 2. Clique em Add. As janelas Add Port and VLAN Mirroring são exibidas.

Etapa 3. Na lista suspensa Porta de destino, escolha a porta que deve ser a porta do analisador. Essa porta que está diretamente conectada à rede analisa o tráfego de rede.

Etapa 4. No campo Interface de origem, há duas maneiras de monitorar o tráfego. Clique no botão de opção apropriado. As opções disponíveis para monitorar o tráfego são:

- Porta — na lista suspensa Porta, escolha a porta a partir da qual o tráfego é enviado para a porta do analisador.

- VLAN — Escolha na lista suspensa VLAN a VLAN da qual o tráfego é enviado para a porta do analisador.

Etapa 5. Se você escolher Porta como a interface de origem na Etapa 4, o campo Tipo estará disponível. No campo Tipo, clique no botão de opção do tipo de pacote que você deseja que a porta do analisador analise. As opções disponíveis são:

- Somente Rx — Para enviar somente o tráfego de entrada da porta de origem para a porta do analisador.

- Tx Only (Apenas Tx) — Para enviar apenas o tráfego de saída da porta de origem para a porta do analisador.

- Tx e Rx — Para enviar o tráfego de entrada e saída da porta de origem para a porta do analisador.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 7. (Opcional) Marque a caixa de seleção da entrada da tabela de espelhamento que deseja editar e clique em Editar. A janela Edit é exibida.

Etapa 8. Escolha qualquer uma das configurações que deseja alterar das configurações selecionadas anteriormente.

Etapa 9. (Opcional) Marque a caixa de seleção da entrada da tabela Espelhamento que deseja excluir e clique em excluir.