Objetivos

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo proprietário da Cisco da camada de enlace que permite que os dispositivos Cisco se comuniquem independentemente da conectividade IP. É usado principalmente para comunicar endereços de protocolo e recursos de dispositivo. O CDP envia quadros contendo TLVs (Type Length Values), que são campos que contêm propriedades diferentes da porta e/ou da conexão.

O artigo explica as informações na página CDP Statistics dos Switches gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Estatísticas de CDP

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Discovery - CDP > CDP Statistics. A página Estatísticas do CDP é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção ao lado do intervalo de tempo desejado no campo Taxa de atualização para definir a frequência com que as informações abaixo são atualizadas.

As informações de estatísticas do CDP são exibidas nos seguintes campos:

· Received — Exibe estatísticas sobre o número de pacotes CDP recebidos.

- Versão 1 — O número de pacotes CDP Versão 1 que o switch recebeu.

- Versão 2 — O número de pacotes CDP Versão 2 que o switch recebeu. Os pacotes da versão 2 contêm mais informações sobre o vizinho do que os pacotes da versão 1, como o status duplex da conexão vizinha (Half ou full duplex), o consumo de energia e um mecanismo de detecção de erros que fornece uma pesquisa de erros mais rápida na conexão com o dispositivo vizinho.

- Total — O número total de pacotes CDP que o switch recebeu.

· Transmitted — Exibe estatísticas sobre o número de pacotes CDP transmitidos.

- Versão 1 — O número de pacotes CDP Versão 1 que o switch transmitiu.

- Versão 2 — O número de pacotes CDP Versão 2 que o switch transmitiu.

- Total — O número total de pacotes CDP transmitidos pelo switch.

· Estatísticas de erro do CDP — Exibe o número de erros do CDP por tipo.

- Checksum inválido — O número de pacotes CDP com um checksum inválido. Isso significa que o pacote foi corrompido.

- Outros erros — O número de pacotes CDP que possuem erros diferentes de checksum ilegal. Isso geralmente ocorre devido a uma incompatibilidade nos tipos TLV que estão sendo transmitidos.

- Vizinhos acima do máximo — O número de pacotes CDP que foram descartados devido à falta de memória.

Etapa 3. (Opcional) Para limpar os contadores CDP recebido e transmitido, clique em Clear Counters.