Objetivos

O Monitoramento Remoto de Rede (RMON - Remote Network Monitoring) fornece informações que um administrador pode usar para monitorar, analisar e solucionar problemas de uma LAN. A página Estatísticas exibe informações detalhadas com relação ao tamanho dos pacotes e erros na camada física. As informações mostradas são de acordo com os padrões RMON.

O objetivo deste artigo é explicar como exibir as estatísticas de RMON nos Switches Gerenciados da Série 200/300.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Estatísticas de RMON

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Status and Statistics > RMON > Statistics. Será aberta a página Estatísticas:

Etapa 2. Clique no botão de opção que corresponde à interface desejada para a qual você deseja exibir estatísticas.

· Porta — Na lista suspensa Porta, escolha uma porta.

· LAG — Na lista suspensa LAG, escolha um LAG.

Etapa 3. Clique no botão de opção que corresponde ao horário desejado para a atualização das estatísticas no campo Taxa de atualização.

A segunda área da página exibe estatísticas de RMON para a interface especificada.

· Bytes Received — Número de octetos (pacote de 8 bytes) recebidos, que inclui pacotes inválidos e octetos de FCS (Frame Check Sequence, sequência de verificação de quadro), mas exclui bits de enquadramento.

· Eventos de queda — Número de pacotes descartados.

· Packets Received — Número de pacotes bons recebidos, que inclui pacotes Multicast e Broadcast.

· Pacotes de Broadcast Recebidos — Número de pacotes de Broadcast bons recebidos.

· Pacotes Multicast Recebidos — Número de pacotes multicast bons recebidos.

· Erros de CRC e de alinhamento — Número de erros de CRC (Cyclic Redundancy Check, verificação de redundância cíclica) e de alinhamento ocorridos. Os erros de CRC e de alinhamento ocorrem quando há uma alteração nos dados da origem para o destino.

· Pacotes Subdimensionados — Número de pacotes recebidos menores que 64 octetos.

· Pacotes grandes demais — Número de pacotes recebidos que são maiores que 1518 octetos.

· Fragmentos — Número de fragmentos (pacotes com menos de 64 octetos, que excluem bits de enquadramento, mas incluem octetos FCS) recebidos.

· Jabbers — Número total de pacotes recebidos maiores que 1632 octetos. Esse número exclui bits de quadro, mas inclui octetos FCS que tinham um FCS com número de octetos incorreto (Erro de FCS) ou um FCS com número de octeto não integral (Erro de alinhamento) incorreto.

· Colisões — Número de colisões recebidas.

· Quadros de 64 Bytes — Número de quadros recebidos que contêm 64 bytes.

· Quadros de 65 a 127 Bytes — Número de quadros recebidos que contêm de 65 a 127 bytes.

· Quadros de 128 a 255 Bytes — Número de quadros recebidos que contêm de 128 a 255 bytes.

· Quadros de 256 a 511 Bytes — Número de quadros recebidos que contêm de 256 a 511 bytes.

· Quadros de 512 a 1023 Bytes — Número de quadros recebidos que contêm de 512 a 1023 bytes.

· Quadros maiores que 1024 Bytes — Número de quadros recebidos que contêm de 1024 a 2000 bytes, o que inclui quadros jumbo.

Etapa 4. (Opcional) Clique em Clear Interface Counters para redefinir todos os contadores na interface especificada.

Etapa 5. (Opcional) Clique em Limpar todos os contadores de interfaces para redefinir todos os contadores de todas as interfaces.