Objetivo

A LAN virtual (VLAN) permite que um grupo de hosts que não estão conectados ao mesmo switch se comuniquem como se estivessem no mesmo domínio de broadcast. Uma interface que tem tráfego VLAN precisa ter as VLANs atribuídas a essa interface, ou os pacotes podem ser descartados. Quando o protocolo de registro de VLAN (GVRP) GARP é ativado para uma interface, as VLANs podem ser atribuídas dinamicamente e não é necessário atribuí-las manualmente.

Este artigo explica como configurar a associação VLAN de uma interface nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configurar a participação de VLAN em uma interface

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione VLAN Management > VLAN to Port. A página VLAN to Port é aberta.

Etapa 2. Escolha Porta ou LAG na lista suspensa Filtro: Tipo de Interface igual a e clique em Ir para exibir as configurações desse tipo de interface.

Etapa 3. Clique no botão de opção ao lado da interface na qual configurar a participação como membro da VLAN.

Etapa 4. Clique em Join VLAN para escolher as VLANs associadas à interface selecionada. Uma janela pop-up será aberta.

Adicionar VLANs a uma interface

Etapa 5. Escolha a VLAN que será adicionada à interface selecionada na área Selecionar VLAN.

Observação: a VLAN padrão não pode ser selecionada. A VLAN padrão é adicionada automaticamente à interface selecionada se não houver nenhuma outra VLAN não marcada adicionada. Por outro lado, a VLAN padrão será removida da interface selecionada se outra VLAN não marcada for adicionada se a interface estiver no modo de acesso ou de tronco.

Etapa 6. Clique no botão de opção Marcado para que esta VLAN seja um membro marcado da interface selecionada. Caso contrário, clique no botão de opção Não marcado para que essa VLAN seja um membro não marcado da interface selecionada.

Observação: uma VLAN só pode ser designada como Tagged ou Untagged antes de ser adicionada a uma interface. A VLAN precisa ser removida e depois readicionada para alterar a marcação.

Observação: se a interface estiver no modo de acesso ou de tronco, pode haver apenas uma VLAN não marcada atribuída a uma interface. Se a VLAN sem rótulo atribuída à interface selecionada for qualquer coisa, exceto a VLAN padrão, ocorrerá um erro.

Passo 7. Clique no botão > para adicionar a VLAN selecionada com as opções de marcação escolhidas à interface selecionada.

Etapa 8. Clique em Apply para atualizar a participação na VLAN para a interface selecionada.

Remover VLANs de uma interface

Etapa 9. Selecione a VLAN que será removida da interface selecionada no menu Selecionar VLAN à direita.

Observação: a VLAN padrão não pode ser selecionada. A VLAN padrão é adicionada automaticamente à interface selecionada se não houver nenhuma outra VLAN não marcada adicionada. Por outro lado, a VLAN padrão será removida da interface selecionada se outra VLAN não marcada for adicionada se a interface estiver no modo de acesso ou de tronco.

Etapa 10. Clique no botão < para remover a VLAN selecionada da interface selecionada.

Etapa 11. Repita as etapas 10-11 para remover VLANs adicionais da interface selecionada.

Etapa 12. Clique em Apply para atualizar a participação na VLAN para a interface selecionada.