Objetivo

Os perfis de acesso atuam como outra camada de segurança para o switch. Os perfis de acesso podem conter até 128 regras para aumentar a segurança. Cada regra contém uma ação e um critério. Se o método de acesso não corresponder ao método de gerenciamento, o usuário será impedido de acessar o dispositivo.

Este artigo explica como configurar perfis para acessar os Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração de perfis de acesso

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > Mgmt Access Method > Access Profiles. A página Perfis de acesso é aberta:

Etapa 2. Escolha o perfil de acesso desejado na lista suspensa Perfil de acesso ativo.

Etapa 3. Clique em Aplicar para alterar o Perfil de acesso ativo no momento.

Adicionar perfil de acesso

Etapa 1. Clique em Add na Tabela de perfis de acesso. A janela Add Access Profile é exibida:

Etapa 2. Digite o nome do perfil de acesso no campo Nome do perfil de acesso.

Etapa 3. Informe a prioridade da regra no campo Prioridade da Regra. A prioridade da regra corresponde aos pacotes com as regras. As regras com prioridade mais baixa são verificadas primeiro. Se um pacote corresponder a uma regra, a ação desejada será executada.

Etapa 4. Clique no botão de opção que corresponde ao método de gerenciamento desejado no campo Método de gerenciamento. O método de acesso usado pelo usuário deve corresponder ao método de gerenciamento da ação a ser executada. Os métodos possíveis são:

· Todos — Todos os métodos de gerenciamento são atribuídos ao perfil de acesso.

· Telnet — O método de gerenciamento Telnet é atribuído à regra. Somente usuários com o método de perfil de acesso à reunião Telnet têm acesso ao dispositivo.

· Secure Telnet (SSH) — O método de gerenciamento SSH é atribuído ao perfil. Somente usuários com perfil de acesso a reunião Telnet têm acesso ao dispositivo.

· HTTP — O método de gerenciamento HTTP é atribuído ao perfil. Somente usuários com método de perfil de acesso à reunião HTTP têm acesso ao dispositivo.

· Secure HTTP (SSL) — O método de gerenciamento HTTPS é atribuído ao perfil. Somente usuários com método de perfil de acesso à reunião HTTPS têm acesso ao dispositivo.

· SNMP — o método de gerenciamento SNMP é atribuído ao perfil. Somente usuários com o método de perfil de acesso à reunião SNMP têm acesso ao dispositivo.

Etapa 5. Escolha a ação a ser anexada à regra na lista suspensa Ação. Os valores de ação possíveis são:

· Permit — O acesso ao switch é permitido.

· Negar — Acesso negado ao switch.

Etapa 6. Clique no botão de opção desejado que corresponde ao tipo de interface desejado no campo Aplica-se à interface para definir a interface do perfil de acesso. As duas opções são:

· Todos — Inclui todas as interfaces, como portas, VLANs e LAGs.

Observação: os LAGs são links lógicos que combinam vários links físicos para fornecer mais largura de banda.

· Definido pelo usuário — Aplica-se somente à interface desejada para o usuário.

- Porta — Escolha a porta na lista suspensa Porta para a qual o perfil de acesso deve ser definido.

- LAG — Escolha o LAG na lista suspensa LAG para o qual o perfil de acesso deve ser definido na lista suspensa LAG.

- VLAN — Escolha a VLAN na lista suspensa VLAN para a qual o perfil de acesso deve ser definido na lista suspensa VLAN.

Passo 7. Clique no botão de opção Source IP Address para ativar o endereço IP de origem da interface. Há dois valores possíveis:

· Todos — Inclui todos os endereços IP.

· Definido pelo usuário — Aplica-se somente ao endereço IP desejado para o usuário.

- Versão 6 — Para endereços IP versão 6 (IPv6).

- Versão 4 — Para endereços IP versão 4 (IPv4).

Etapa 8. Se você escolheu Definido pelo usuário na Etapa 7, insira o Endereço IP do dispositivo no campo Endereço IP.

Etapa 9. Clique em um botão de opção no campo Máscara de uma das opções para definir a máscara de rede. As opções disponíveis são:

· Network Mask (Máscara de rede) — Insira a máscara de sub-rede que corresponde ao endereço IP no formato decimal com pontos.

· Comprimento do prefixo — Digite o comprimento do prefixo da máscara de sub-rede que corresponde ao endereço IP.

Etapa 10. Clique em Apply.

Etapa 11. (Opcional) Para excluir um perfil de acesso, marque a caixa de seleção do perfil de acesso que deseja excluir e clique em Excluir.

Etapa 12. (Opcional) Clique em Tabela de Regras de Perfil para ir para a página Regras de Perfil.

Observação: para obter mais informações sobre regras de perfil, consulte o artigo Access Profile Rules Configuration on 200/300 Series Managed Switches.