Objetivo

O protocolo de registro de VLAN GARP (GVRP) permite que os dispositivos troquem dinamicamente informações de configuração de VLAN para facilitar a configuração de VLANs. Quando o switch recebe informações de VLAN por meio do registro de GVRP e GVRP, a interface de recebimento junta essa VLAN. Se uma interface tentar ingressar em uma VLAN que não existe e a criação de VLAN dinâmica estiver habilitada, o switch criará automaticamente a VLAN.

Este artigo explica como ativar e configurar o GVRP nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

•v1.3.0.62

Configurar o GVRP

Ativar globalmente o GVRP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VLAN Management > GVRP Settings. A página Configurações do GVRP é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção GVRP Global Status para ativar globalmente o GVRP no switch.

Etapa 3. Clique em Apply para habilitar os recursos do GVRP.

Definir configurações de GVRP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VLAN Management > GVRP Settings. A página Configurações do GVRP é aberta:

Etapa 2. Escolha Porta ou LAG no Filtro: Tipo de interface é igual à lista suspensa.

Etapa 3. Clique em Ir para exibir as configurações do tipo de interface escolhido.

Etapa 4. Clique no botão de opção da interface na qual deseja configurar o GVRP.

Etapa 5. Clique em Editar para modificar as configurações de GVRP da interface selecionada. A janela Editar configuração de GVRP é exibida.

Etapa 6. (Opcional) Clique no botão de opção apropriado e escolha uma nova interface na lista suspensa Porta ou LAG para alterar a interface cujas configurações você deseja alterar.

Observação: as portas devem ser configuradas no modo Geral ou Tronco para suportar GVRP. Para obter mais informações, consulte o artigo Trunk Port Setup on the 200/300 Series Managed Switches.

Passo 7. (Opcional) Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Estado do GVRP para habilitar os recursos do GVRP nessa interface.

Etapa 8. (Opcional) Marque a caixa de seleção Enable no campo Dynamic VLAN Creation para que uma VLAN seja criada dinamicamente se não existir quando as informações de GVRP forem recebidas para essa VLAN na interface selecionada. Se a Criação Dinâmica de VLAN estiver desativada, o switch só reconhecerá as VLANs que foram criadas manualmente.

Etapa 9. (Opcional) Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Registro de GVRP para que a interface selecionada se junte a uma VLAN quando as informações de GVRP forem recebidas para essa VLAN na interface selecionada. Se o registro de GVRP estiver desabilitado, uma interface se associará somente a uma VLAN na qual ele está configurado manualmente.

Etapa 10. Clique em Apply para salvar as configurações de GVRP atualizadas para a interface selecionada e clique em Close para sair da janela Edit GVRP Setting.

Copiar configurações de GVRP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VLAN Management > GVRP Settings. A página Configurações do GVRP é aberta:

Etapa 2. Escolha Porta ou LAG no Filtro: Tipo de interface é igual à lista suspensa.

Etapa 3. Clique em Ir para exibir as configurações do tipo de interface escolhido.

Etapa 4. (Opcional) Para copiar as configurações de GVRP de uma interface para várias outras interfaces, clique no botão de opção da interface desejada e clique em Copiar configurações. A janela Copiar configurações é exibida.

Etapa 5. Insira o(s) número(s) da interface ou o(s) nome(s) da interface para a qual deseja copiar as configurações da interface escolhida no campo fornecido.

Etapa 6. Clique em Aplicar para aplicar as configurações ou clique em Fechar para cancelar as alterações.