Objetivo

O Telnet é um protocolo de rede que permite que um dispositivo seja controlado por uma interface de linha de comando pela Internet ou por uma LAN.  Quando o Telnet é ativado, um administrador pode configurar o switch por meio do uso de um aplicativo cliente Telnet. No entanto, como as mensagens Telnet não são criptografadas, é recomendável que você use o serviço SSH.

Este artigo explica como habilitar os serviços Telnet em switches gerenciados SF/SG 300 e SF/SG 500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Switches gerenciados SF/SG 500 Series

Versão de software

•v1.4.1.3

Habilitar serviço Telnet

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > TCP/UDP Services. A página Serviços TCP/UDP é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable na caixa de seleção Telnet Service para habilitar o acesso do switch através do uso de Telnet.

Etapa 3. Clique em Apply para ativar imediatamente o serviço Telnet.

Note: Para o sistema operacional Windows, o comando telnet não está disponível no CMD até ser ativado pelo através do sistema operacional. Para obter mais informações, consulte o Telnet do Windows: Página Perguntas frequentes.

Etapa 4. Para acessar o switch por meio do Telnet, abra o prompt de comando e digite telnet n.n.n.n. Digite o mesmo nome de usuário e senha usados para acessar a interface gráfica do usuário.

Note: n.n.n.n representa o endereço IP do switch. O endereço IP padrão dos switches é 192.168.1.254.