Objetivo

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo da camada de aplicação usado para gerenciar e monitorar uma rede. Para que os diferentes recursos SNMP funcionem corretamente, é necessário ativar primeiro o serviço SNMP. Este artigo explica como habilitar o serviço SNMP nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Habilitar serviço SNMP

Etapa 1. faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > TCP/UDP Services. A página Serviços TCP/UDP é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Serviço SNMP para habilitar os recursos SNMP no switch.

Etapa 3. Clique em Apply para habilitar o serviço SNMP.