Objetivo

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo padrão da Internet usado para gerenciar dispositivos em redes IP. O SNMP foi projetado para fornecer um método que centraliza o gerenciamento de redes baseadas em TCP/IP. Um ID de mecanismo SNMP é usado para identificar exclusivamente cada entidade SNMPv3 em uma rede.Os Switches Gerenciados Série 300 podem funcionar como uma entidade SNMPv3 e, portanto, precisam ter um ID de mecanismo se você quiser utilizar as funções fornecidas pelo SNMP.

Este artigo explica como configurar um ID de mecanismo SNMP em switches gerenciados 300 Series.

O SNMP está desabilitado por padrão e deve ser ativado antes que você possa utilizar os recursos SNMP do switch. No utilitário de configuração da Web, escolha Note:Segurança > Serviços TCP/UDP e verifique se os Serviços SNMP estão habilitados.  Para obter mais informações, consulte o artigo View TCP/UDP Service Status on 200/300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurar ID do mecanismo SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Engine ID. A página ID do mecanismo é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Local Engine ID para definir a ID do mecanismo local. Este é o ID do mecanismo do switch.

Usar padrão — O ID do mecanismo padrão é baseado no endereço MAC do switch.

Nenhum — Nenhuma ID de mecanismo é usada.

Definido pelo usuário — Insira manualmente o ID do mecanismo do switch. A ID do mecanismo precisa ser inserida no formato hexadecimal.

Etapa 3. Clique em Aplicar para salvar suas alterações.

Etapa 4. Clique em Add na Remote Engine ID Table para mapear o endereço IP para o ID do mecanismo de um servidor SNMP. A janela Add Remote Engine ID é exibida.

Etapa 5. Clique no botão de opção que corresponde ao método usado para definir o servidor SNMP no campo Definição do servidor. O servidor é o dispositivo que monitora dados SNMP.

Por endereço IP — Defina o servidor SNMP com um endereço IP.

Por nome — Defina o servidor SNMP com um nome de domínio.  Se você escolher essa opção, vá para a Etapa 9.

Etapa 6. Clique no botão de opção apropriado para determinar qual versão IP usar para localizar o servidor SNMP no campo IP Version.  Se você clicar em Versão 4, vá para a Etapa 9.

Passo 7. Clique no botão de opção apropriado que especifica o tipo de endereço no campo Tipo de endereço IPv6.

Link Local — Um endereço local de link é um endereço IP privado e não é visível para redes externas.

Global — Um endereço IPv6 unicast global é um endereço IP público e está disponível em outras redes.  Se você clicar em Global, vá para a Etapa 9.

Etapa 8. Escolha uma interface local de link na lista suspensa Interface local de link.  Como os endereços locais do link são privados, a interface local do link é a única fonte capaz de acessar o endereço local do link.

Etapa 9. Insira o endereço IP ou o nome de domínio do servidor SNMP a ser mapeado para o ID do mecanismo no campo Server IP Address/Name.

Etapa 10. Insira o ID do mecanismo no formato hexadecimal no campo ID do mecanismo.  O ID do mecanismo deve corresponder ao mesmo dispositivo ao qual o endereço IP ou o nome de domínio se refere.

Etapa 11. Clique em Apply para salvar as configurações e clique em Close para sair da janela Add Remote Engine ID. A Tabela de ID do mecanismo remoto deve ser atualizada.

Etapa 12. (Opcional) Marque a caixa de seleção do servidor SNMP desejado e clique em Editar para alterar o endereço IP ou o ID do mecanismo do servidor SNMP.

Etapa 13. (Opcional) Marque a caixa de seleção do servidor SNMP desejado e clique em Excluir para remover a entrada da Tabela de ID do mecanismo remoto.