Objetivo

O SNMP é um protocolo usado para gerenciar dispositivos de rede. Os direitos de acesso em SNMPv1 e SNMPv2 são gerenciados pela definição de comunidades. Um nome de comunidade SNMP é uma chave compartilhada entre a estação de gerenciamento SNMP e o dispositivo. Este artigo explica como configurar comunidades SNMP nos 300 Series Managed Switches.

Dispositivos aplicáveis

Switches gerenciados SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração de comunidades SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Communities. A página Comunidades SNMP é aberta:

Etapa 2. Clique em Add. A janela Adicionar comunidades é exibida.

Etapa 3. Clique no botão de opção desejado para escolher a estação de gerenciamento SNMP apropriada.

Todos — Qualquer dispositivo IP pode acessar a comunidade SNMP.

Definido pelo usuário — O endereço IP da estação de gerenciamento pode acessar a comunidade SNMP.

Etapa 4. Clique no botão de opção de uma versão IP no campo IP Version. As opções disponíveis são:

Versão 6 — Esta opção permite inserir um endereço IPv6.

Versão 4 — Esta opção permite inserir um endereço IPv4.

Note: O botão de opção IPv6 só estará disponível se um endereço IPv6 estiver configurado no switch.

Etapa 5. Se você escolheu Versão 6 como a versão do endereço IP na Etapa 4 e, no campo Tipo de endereço IPv6, clique no tipo de endereço IPv6. As opções disponíveis são:

Link Local — Um endereço IPv6 que identifica somente hosts em um único link de rede.

Global — um endereço IPv6 que pode ser acessado de outras redes.

Etapa 6. Se você escolheu Link Local como o tipo de endereço IPv6, na lista suspensa Link Local Interface, escolha a interface apropriada.

Passo 7. Insira o endereço IP da estação de gerenciamento SNMP no campo IP Address (Endereço IP) se User Defined (Definido pelo usuário) for escolhido na Etapa 3.

Etapa 8. Insira o nome da comunidade usado para autenticar a estação de gerenciamento no dispositivo no campo Community String.

Etapa 9. Clique no botão de opção desejado para escolher o modo comunitário apropriado:

Basic — Nesse modo, não há conexão com nenhum grupo. Os direitos de acesso de uma comunidade podem ser configurados com Read Only (Somente leitura), Read Write (Gravação de leitura) ou SNMP Admin (Administrador SNMP).

Avançado — Nesse modo, os direitos de acesso de uma comunidade são definidos por um grupo.

Note: Para obter mais informações sobre grupos SNMP, consulte o artigo Configuração de grupo do protocolo de gerenciamento de rede simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) em um switch gerenciado da série 300.

Etapa 10. Se você escolheu Basic Mode Community na etapa 9, clique no botão de opção desejado para escolher o Access Mode apropriado:

Somente leitura — Os usuários só podem ler.

Read Write (Leitura e gravação) — O usuário pode ler e gravar.

SNMP Admin — Todos os usuários têm acesso à configuração de todos os dispositivos e podem editar a comunidade.

Etapa 11. (Opcional) Verifique o Nome de Exibição para ver a coleção de subárvores da Base de Informações de Gerenciamento (MIB) cujo acesso é concedido se você escolher o Modo Básico na Etapa 9.

Note: Para obter mais informações sobre modos de exibição de SNMP, consulte o artigo Configuração de grupo do protocolo de gerenciamento de rede simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) em um switch gerenciado da série 300.

Etapa 12. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Etapa 13. (Opcional) Para editar uma comunidade, marque a caixa de seleção da comunidade que deseja editar e clique em Editar.

Etapa 14. (Opcional) Para excluir uma comunidade, marque a caixa de seleção da comunidade que deseja excluir e clique em Excluir.