Summary

A configuração automática de DHCP não está funcionando.

Data de identificação

14 de abril de 2016

Data de resolução

10 de fevereiro de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

SG300-10

1.3.7.18 (Download mais recente)

Descrição do problema

A configuração automática de DHCP não está funcionando ao tentar atualizar o firmware de todos os 16 switches.

Resolução

Configure o recurso DHCP Auto Configuration (Configuração automática de DHCP) e use a string hex opcional 125 que contém o caminho do firmware e o nome do arquivo. Além disso, a string hexadecimal deve incluir os seguintes campos a mais:

- Número da empresa

- Opção 125 Comprimento dos dados

- Código da subopção

- Comprimento da subopção

- Dados da subopção

Por exemplo, se você tiver um arquivo aa.txt, a Opção 125 Hex String 00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74 é usada onde:

- 00-00-00-09 — Número da empresa (Valor da Cisco)

- 08 — Opção 125 Data Length

- 05 — Código da subopção (valor para Cisco Sx300/500)

- 06 — Sub Option Length (6 neste exemplo)

- 61-61-2E-74-78-74 — Dados da sub opção (versão hexadecimal do nome de arquivo ASCII aa.txt)