Objetivo

O Telnet é desabilitado por padrão. Ele deve ser ativado usando o utilitário de configuração de switch baseado na Web ou a interface do console e uma conexão de cabo serial. O objetivo deste documento é permitir que os usuários se conectem usando telnet.

Dispositivos aplicáveis

- SF 300-08

- SF 302-08

- SF 302-08MP

- SF 302-08P

- SF 300-24

- SF 300-24P

- SF 300-48

- SF 300-48P

- SG 300-10

- SG 300-10MP

- SG 300-10P

- SG 300-20

- SG 300-28

- SG 300-28P

- SG 300-52

Conectando usando telnet (Windows)

1. Selecione Iniciar > Executar.

2. Digite CMD no campo Abrir e pressione Enter.

3. Digite telnet, um espaço e o endereço IP do switch. Por exemplo: c:>telnet 192.168.1.114

4. Press Enter. O Login é exibido. Pressione Ctrl-R para atualizar o menu CLI Login ou para ir para o menu CLI Login em qualquer outra janela.

5. Digite cisco (padrão) como o Nome de usuário.

6. Digite a senha cisco (padrão).

7. Press Enter.