Objetivo

Este artigo tem como objetivo fornecer todas as etapas necessárias para configurar a Detecção de Loopback (LBD) usando a Interface de Linha de Comando (CLI). As etapas descritas são executadas em um ambiente Windows 10.

Introduction

A finalidade do LBD é garantir que a proteção seja fornecida contra loops, enviando pacotes de protocolo de loop para fora das portas onde o LBD está ativado. O LBD funciona ao transmitir pacotes de detecção de loopback periódicos. Quando o switch recebe seu próprio pacote LBD, significa que um loop é detectado. Quando um loop é descoberto, a porta que recebeu o pacote LBD é colocada em um estado de desligamento. O LBD pode detectar os seguintes loops:

- Fio curto - uma porta que faz loops em todo o tráfego de recebimento.

- Loop direto de várias portas - quando o switch está conectado a outro switch onde o protocolo STP (Spanning Tree protocol) está desabilitado.

- Loop de segmento da área local N - o switch está conectado a um ou mais segmentos da rede local (LAN) que têm um loop.

Note: O LBD é independente do STP. Embora o Spanning Tree funcione em todos os switches conectados em uma rede, o LBD não troca informações e não leva em conta quadros de loop de outros dispositivos.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350

- SG350X

- SG350XG

- Sx550X

- SG550XG

Versão de software

- 2.2.5.x e mais recente

Antes de configurar o LBD através da CLI

- Certifique-se de ter acesso ao console usando o cabo serial fornecido com o switch.

- Certifique-se de ter instalado software para acesso ao console, por exemplo, (PuTT).

Ativar LBD

Etapa 1. Depois de conectar o cabo serial ao computador e à parte traseira do switch, acesse o Gerenciador de dispositivos pressionando o ícone do Windows no teclado + X e clique em Gerenciador de dispositivos. Verifique qual porta de comunicação (COM) é usada pela conexão serial.

Etapa 2. Agora que você conhece a porta COM, abra o PuTT e configure o seguinte:

Neste exemplo,

- Digite COM6 como a linha serial

- Defina a velocidade como 112500

- Escolha o tipo de conexão como serial

Clique em Abrir.

Etapa 3. Para entrar no Modo de configuração global do switch, digite o seguinte.

switch336713#config t

Note: Em qualquer etapa da configuração, enquanto estiver no Modo de configuração global, você pode optar por salvar suas configurações permanentemente. Para fazer isso, digite do copy running-config startup-config e pressione Enter.

Etapa 4. (Opcional) Você também pode ativar o LBD por interface. Nesse caso, é necessário selecionar a interface primeiro usando o seguinte comando.

switch336713(config)#interface te1/0/1

Note: Neste exemplo, a interface é te1/0/1.

Etapa 5. Para habilitar o LBD, insira o seguinte.

switch336713(config)#loopback-detection enable

Etapa 6. (Opcional) Agora você pode optar por definir um intervalo de LBD. Para fazer isso, digite o seguinte comando.

switch336713(config)#intervalo de detecção de loopback 45

Note: Neste exemplo, o tempo do intervalo é definido como 45 segundos. Um intervalo mais curto permite uma detecção mais sensível, mas consome mais recursos.

Conclusão

Agora você aprendeu as etapas para ativar o LBD em seus switches Small Business Sx350, SG350X, SG350XG, Sx550X ou SG550XG Series usando a CLI. Para obter mais informações sobre nossos switches, visite os seguintes links:

Dados técnicos dos switches gerenciados Cisco 350 Series

Data Sheet dos switches gerenciados empilháveis Cisco 550X Series

Guia de Administração

VÍDEO: Apresentando o mGig nos switches Cisco SMB 350 Series para obter o melhor desempenho da categoria