Objetivo

O ping é um utilitário usado para testar se um host remoto pode ser alcançado e para medir o tempo total de percurso dos pacotes enviados do switch para outro dispositivo. O ping é útil ao solucionar problemas de conectividade de rede ou largura de banda. Este artigo explica como executar um teste de ping no Switch empilhável Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Teste de ping em um switch gerenciado Sx500 Series

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Ping. A página Ping será aberta:

Etapa 2. No campo Definição de host, clique se deseja especificar o dispositivo de host pelo endereço IP ou pelo nome. Se Por nome for clicado, vá para a Etapa 6.

- Por nome — Clique neste botão de opção se quiser especificar um nome de host para o qual efetuar ping.

- Por endereço IP — Clique nesse botão de opção se quiser especificar um endereço IP para o qual fazer ping.

Etapa 3. No campo IP Version, clique no botão de opção Version 4 ou Version 6 com base no tipo de endereço IP do host (IPv4 ou IPv6). Vá para a etapa 7 se a versão 4 for clicada nesse campo.

Etapa 4. Clique na versão IP desejada no campo IP Version. Se IPv6 for escolhido na Etapa 3, clique em um dos tipos de botão de opção de endereço IPv6.

- Link Local — O endereço IPv6 identifica hosts em um único link de rede. Um endereço de link local não é roteável e pode ser usado para comunicação apenas na rede local.

- Global — O endereço IPv6 é um tipo de Unicast IPv6 global visível e acessível de outras redes.

Etapa 5. Se Link Local for escolhido para o tipo de endereço IPv6, escolha a interface onde ela é recebida na lista suspensa Link Local Interface. Você pode ver prefixos de todas as interfaces disponíveis na lista. O prefixo padrão é FE80, que é uma interface local não roteável.

Etapa 6. No campo Host IP Address/Name, insira o endereço IP do dispositivo para o qual será feito o ping, se você tiver escolhido By IP address (Por endereço IP) na Etapa 2, ou o nome do host do dispositivo, se você tiver escolhido By Name na Etapa 2.

Etapa 7. No campo Intervalo de ping, escolha o período de tempo que o sistema aguarda entre os pacotes de ping. Clique em Usar padrão para escolher o valor padrão, que é 2000 ms. Caso contrário, clique em Definido pelo usuário e insira o comprimento desejado, que deve ser confinado entre 0 e 65535 ms.

Etapa 8. No campo Número de pings, escolha o número de vezes para executar a operação de ping. Clique em Usar Padrão para escolher o valor padrão, que é 4. Caso contrário, clique em Definido pelo Usuário e insira o número desejado, que deve estar contido entre 0 e 65535.

Etapa 9. Clique em Ativate Ping para fazer ping no host.

Os resultados são exibidos na área Contadores de ping e Status:

- Número de Pacotes Enviados — Indica o número total de pacotes enviados ao host ou o número de pings.

- Número de Pacotes Recebidos — Indica o número total de pacotes recebidos pelo host.

- Pacotes Perdidos — Denota a porcentagem de perda de pacotes ou a proporção de pacotes recebidos em relação aos pacotes enviados.

- Tempo mínimo de ida e volta — Indica o menor tempo gasto por um quadro para uma ida e volta (ida e volta).

- Tempo máximo de ida e volta — Denota o tempo máximo gasto por um quadro para uma ida e volta (ida e volta).

- Tempo médio de ida e volta — Denota a média do tempo gasto por todos os quadros para uma viagem de ida e volta.

- Status — Indica se o ping teve êxito ou não. Se o host não receber um único pacote, isso é considerado uma falha.