Objetivo

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo da camada de aplicação que permite que um gerenciador SNMP controle um agente SNMP através da troca de mensagens SNMP. O SNMP ajuda a encontrar e resolver problemas de rede, gerenciar o desempenho da rede e planejar o crescimento da rede. O SNMPv3 é uma versão avançada do SNMP que fornece mais padrões de segurança e privacidade. O ID do mecanismo é usado somente por entidades ou agentes SNMPv3 para identificá-los de forma exclusiva. Este artigo explica como configurar um ID de mecanismo SNMP nos Switches empilháveis SX500 Series.

Note: Para adicionar usuários SNMP, consulte o artigo Configuração de usuários SNMP em switches empilháveis Sx500.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- 1.3.0.62

Configuração do ID do mecanismo SNMP

Configuração da ID do mecanismo local

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Engine ID. A página ID do mecanismo é aberta:

Note: O ID do mecanismo local é definido pelo identificador exclusivo do mecanismo SNMP, normalmente usado para identificação, mas não para endereçamento. O ID do mecanismo de dispositivo local indica a configuração do SNMP. Quando o ID do mecanismo é alterado, todos os usuários SNMP e grupos SNMP configurados são apagados.

Etapa 2. No campo Local Engine ID, clique em um dos botões de opção desejados através dos quais o ID do mecanismo local deve ser criado:

- Usar padrão — usa o ID do mecanismo gerado pelo dispositivo e se baseia no endereço MAC do switch, que é definido da seguinte forma:

- Primeiros 4 octetos — O primeiro bit é igual a 1 e o restante será o número da empresa Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

- Quinto octeto - É igual a 3 para indicar o endereço MAC a seguir.

- Últimos 6 octetos — Esse é simplesmente o endereço MAC que pertence ao switch.

- Nenhum — Essa opção indicará que nenhum ID de mecanismo é usado.

- Definido pelo usuário — Permite que o usuário digite a ID do mecanismo do dispositivo local.

Etapa 3. Se você escolheu Definido pelo usuário na Etapa 2, digite a ID do mecanismo desejada no campo fornecido ao lado dele. O ID do mecanismo deve ser uma string hexadecimal que varia de 10 a 64. Deve haver no mínimo 20 caracteres hexadecimais.

Etapa 4. Clique em Aplicar para salvar as configurações.

Etapa 5. Clique em OK para confirmar uma exclusão de banco de dados.

Configuração da ID do mecanismo remoto

Um usuário está conectado a uma entidade SNMP diferente além do switch local. A ID do mecanismo remoto está definida, os dispositivos remotos recebem mensagens informativas, mas não podem fazer solicitações de informações.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Engine ID. A página ID do mecanismo é aberta:

Etapa 2. Na tabela ID do mecanismo remoto, clique em Adicionar para adicionar um novo ID do mecanismo remoto a ser mapeado com seu próprio ID do mecanismo SNMP. A tabela abaixo mostrará todos os IDs e endereços IP do mecanismo remoto adicionados aos quais o mecanismo pode falar ou enviar mensagens. Uma nova janela é exibida.

Etapa 3. No campo Server Definition, escolha se o mecanismo remoto deve ser especificado pelo endereço IP ou pelo nome:

- Por nome — Para especificar um nome de site ou um nome de domínio.

- Por endereço IP — Para especificar um endereço IP de site (Exemplo: 192.168.1.200).

Etapa 4. Se você clicou em Por endereço IP na Etapa 3, clique em Versão 4 ou Versão 6 com base no tipo de endereço IP remoto (IPv4 ou IPv6).

Etapa 5. Se IPv6 for escolhido na Etapa 4, clique em um dos botões de opção IPv6 Address Type.

- Link Local — O endereço IPv6 identifica cada um dos hosts em um único link de rede. Um endereço de link local não é roteável e pode ser usado para comunicação somente na rede local.

- Global — O endereço IPv6 é um tipo de IPv6 unicast global visível e acessível de outras redes.

Etapa 6. Se Link Local for escolhido para o tipo de endereço IPv6 na Etapa 9, escolha a interface na lista suspensa. Você pode ver prefixos de todas as interfaces disponíveis na lista. As interfaces podem ser configuradas em interfaces IPv6. Consulte o artigo IPv6 Interface Configuration on Sx500 Series Stackable Switches para obter instruções detalhadas.

Passo 7. Com relação à opção clicada na Etapa 3, insira o endereço IP ou o nome de domínio do servidor no campo Server IP Address/Name.

Etapa 8. No campo ID do mecanismo, insira a ID do mecanismo remoto associada ao respectivo endereço IP/nome de domínio que você inseriu na Etapa 7.

Etapa 9. Clique em Apply.

Editar um ID de mecanismo SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Engine ID. A página ID do mecanismo é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção desejada e clique em Editar para editar um ID de mecanismo SNMP. Uma nova janela é exibida.

Etapa 3. (Opcional) Escolha o endereço IP na lista suspensa Endereço IP cuja ID do mecanismo precisa ser editada.

Etapa 4. No campo ID do mecanismo, digite o ID do mecanismo desejado.

Etapa 5. Clique em Aplicar para salvar as alterações.

Observação: não é possível alterar a definição do servidor ou a versão IP ao editar um mapeamento existente. Você precisa criar um novo para tais alterações.

Excluir um ID de mecanismo SNMP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Engine ID. A página ID do mecanismo é aberta:

.

Etapa 2. Se você precisar excluir o mapeamento SNMP da tabela ID do mecanismo remoto, marque a caixa de seleção apropriada e clique em Excluir.