Objetivo

O empilhamento dos switches Sx500 permite a configuração e o gerenciamento de todos os switches na pilha como um switch lógico. Você pode pensar na pilha como uma única unidade na qual todas as portas em qualquer um dos switches empilhados podem ser usadas e configuradas a partir da unidade ativa na pilha. Se você não está familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

Este artigo explica como configurar uma pilha nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- 1.2.7.76

Configurações da pilha inicial

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Modo do sistema e Gerenciamento de pilha. A página System Mode (Modo do sistema) e Stack Management (Gerenciamento de pilha) é aberta:

A área Status operacional exibe as seguintes informações:

- Modo de pilha — Exibe se o dispositivo é parte de uma pilha ou não.

- Independente — O switch não faz parte de uma pilha e atua sozinho.

- Empilhamento nativo — O switch faz parte de uma pilha e atua como ativo/membro/standby com base na configuração do usuário.

- Topologia da pilha — Se o switch fizer parte de uma pilha, esse campo exibirá que tipo de topologia da pilha está em uso.

Note: A pilha de switches pode ser diferente com base nas portas da pilha usadas, na orientação dos cabos da pilha e no processo de escolha do switch ativo.

- Toque — O switch faz parte de uma pilha que usa a topologia em anel e tem redundância total. A ilustração acima mostra um exemplo de topologia de uma pilha de anéis. Se uma conexão de cabo de pilha falhar na topologia em anel, a pilha será revertida para uma topologia em cadeia, mas ainda atuará como uma pilha. Repare ou substitua o link com falha para retornar a uma topologia em anel.

Note: A pilha de switches pode ser diferente com base nas portas da pilha usadas, na orientação dos cabos da pilha e no processo de escolha do switch ativo.

- Modo do sistema — Exibe se os dispositivos na pilha estão no modo de Camada 2 ou Camada 3. O modo de Camada 3 suporta funções de roteamento.

- Status de Eleição Ativa — Exibe como a unidade ativa da pilha foi escolhida. As opções possíveis são:

- Eleição Ativa Automática — A opção ativa é escolhida automaticamente.

- Forçar Ativo — Indica que o usuário ativo está selecionado e forçado. Mesmo após a reinicialização, o switch permanecerá ativo se essa opção for escolhida. Escolha a força ativa desejada na lista suspensa Número da unidade da pilha. Consulte a Etapa 5 para obter detalhes.

- Tempo de atividade do sistema — Indica que o ativo é selecionado com base no número de segmentos de tempo (tempo de atividade) trocados entre os switches em que cada segmento é de 10 minutos. O número mais alto é o ativo.

- ID da unidade - Se os switches tiverem os mesmos segmentos de tempo, o ativo será selecionado com base na ID da unidade mais baixa.

- Endereço MAC - Se os switches tiverem o mesmo ID de unidade também, o ativo será selecionado com base no menor endereço MAC disponível.

Etapa 2. Clique no botão de opção no campo Modo do sistema para definir se a pilha deve estar no modo de Camada 2 ou Camada 3 após a reinicialização. Quando o switch ativo é configurado como modo de Camada 2 ou Camada 3, os switches membros também são alterados automaticamente.

Todos os dispositivos conectados na pilha devem estar no mesmo modo de sistema.Note:

Etapa 3. Marque a caixa de seleção ao lado do switch para o qual deseja alterar as configurações da pilha na Tabela de configurações de administração da pilha.

As seguintes informações do switch são exibidas:

- Stack Unit Number — A ID da unidade do switch na pilha.

- Nome do modelo — O nome do modelo do switch.

- Conexão da pilha 1 — As informações da primeira porta da pilha. Isso é usado para solucionar problemas, configurar ou entender a conexão da pilha.

- Porta — A ID da porta da pilha. Exemplo: S1 ou XG1.

- Velocidade — Velocidade da primeira porta da pilha.

- Vizinho — O vizinho do switch atual conectado à primeira porta da pilha.

- Conexão da pilha 2 — As informações da segunda porta da pilha. Isso é usado para solucionar problemas, configurar ou entender a conexão da pilha.

- Porta — A ID da porta da pilha. Exemplo: S1 ou XG1.

- Velocidade — Velocidade da segunda porta da pilha.

- Vizinho — O vizinho do switch atual conectado à segunda porta da pilha.

Etapa 4. Escolha Empilhamento nativo na lista suspensa Modo da unidade de pilha.

Etapa 5. Escolha o número da unidade do switch na pilha na lista suspensa Número da unidade da pilha. Escolha Automático se desejar que o sistema numere a unidade. Escolha 1, 2, 3 ou 4 para atribuir à unidade o número de unidade designado. Escolha 1-Force Ative ou 2-Force Ative se quiser atribuir a unidade esse número e torná-la na unidade Ative após a reinicialização.

Etapa 6. Escolha o par de portas no switch a ser usado para empilhamento na lista suspensa Portas de pilha.

Note: Escolha S1-S2 Combo 1G se você usa cabos Ethernet de cobre para empilhar os switches juntos. Escolha G3/G4 se os cabos de fibra óptica forem usados para empilhar os switches juntos.

Passo 7. Escolha a velocidade da porta da pilha na lista suspensa Velocidade das portas da pilha. Os valores possíveis são 1G (1 Gigabit) e 5G (5 Gigabit). Se a conexão for de 100 Mbps, somente a opção 1G estará disponível na lista suspensa. A velocidade da porta deve ser a mesma em todos os switches conectados à pilha.

Etapa 8. Clique em Apply e Reboot para reinicializar o dispositivo com as configurações definidas. O switch leva de 1 a 2 minutos para reinicializar.