Objetivos

As configurações da conta de usuário são usadas para gerenciar (adicionar, editar e excluir) quais usuários têm acesso ao utilitário de configuração da Web do dispositivo. Em situações em que a senha do administrador é perdida ou esquecida, a opção de serviço de recuperação de senha ajuda a redefinir a senha.

Este artigo explica como configurar e gerenciar as contas de usuário e como habilitar o serviço de recuperação de senha em switches empilháveis Sx500 series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

- v1.2.7.76

Configuração da conta de usuário

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Contas de usuário. A página Contas de usuário é aberta:

Recuperação de senha:

Etapa 1. Marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o serviço de recuperação de senha no switch. Quando essa opção está ativada, um usuário final conectado fisicamente à porta do console pode entrar no menu de inicialização e iniciar o processo de recuperação de senha. Após a conclusão do processo, o usuário tem permissão para fazer login no dispositivo sem autenticação de senha.

Etapa 2. Clique em Apply.

Adicionar usuários

Etapa 1. Clique em Adicionar para adicionar um usuário. A janela Adicionar conta de usuário é exibida:

Etapa 2. Digite o nome de usuário do novo usuário no campo Nome de usuário. O nome de usuário pode conter caracteres alfanuméricos.

Etapa 3. Digite a senha no campo Senha.  A senha pode conter caracteres alfanuméricos e especiais.

Etapa 4. Digite a mesma senha no campo Confirmar senha.

Note: Ambas as senhas devem ser idênticas.

O Medidor de força da senha mostra a força da senha, seja mínima, fraca ou forte.

Etapa 5. Clique no botão de opção desejado ao qual o nível do usuário precisa ser atribuído através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando).

- Acesso CLI somente leitura (1) - O número 1 indica o nível de privilégio no qual ele permite que o usuário execute comandos no modo Exec do usuário e também comandos no nível 0. O nível 0 permite que o usuário execute os comandos help, enable, disable e exit.

- Read/Limited Write CLI Access (7) - O número 7 indica o nível de privilégio no qual ele permite que o usuário execute os comandos show do Privileged Exec mais os comandos nos níveis 1 e 0.

- Acesso de gerenciamento de leitura/gravação (15) - O número 15 indica o nível mais alto de privilégio no qual ele permite que o usuário execute comandos de suporte e atribua privilégios a comandos.

Etapa 6. Clique em Apply e em Close.

O usuário é adicionado à Tabela de contas de usuário.

Editar usuários

Etapa 1. Verifique o usuário desejado que precisa ser editado. Clique em Editar para editar as informações da conta de usuário. A janela Editar conta de usuário é exibida:

Etapa 2. Escolha o usuário desejado na lista suspensa Nome de usuário.

Proteção de tempo: Siga as Etapas 3 a 5 da seção Adicionar usuários acima.

Etapa 3. Clique em Apply e em Close.

Excluir usuários

Etapa 1. Verifique o usuário desejado que precisa ser excluído. Clique em Excluir.

O usuário desejado é removido da Tabela de Contas de Usuário.