Objetivo

A página Largura de Banda permite que os gerentes de rede definam o Limite de Taxa de Entrada e a Taxa de Modelagem de Saída. Esses valores determinam a quantidade de tráfego que o sistema pode enviar e receber. O limite de taxa de ingresso é o número de bits por segundo que podem ser recebidos da interface de ingresso. O excesso de largura de banda acima desse limite é descartado. O tráfego de entrada é o tráfego que se origina fora da rede e flui para a rede. O tráfego de saída é o tráfego de rede que se origina dentro da rede e flui para fora da rede.

Este artigo explica como configurar limitações de largura de banda por interface nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração de largura de banda em interfaces

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > General > Bandwidth. A página Largura de Banda é aberta:

Etapa 2. Escolha o tipo de interface na lista suspensa Tipo de interface no campo Filtro e clique em Ir.

Etapa 3. Clique no botão de opção ao lado da interface desejada e clique em Editar. A janela Editar é aberta

Etapa 4. (Opcional) Clique em um botão de opção para Unidade/Slot e Porta ou LAG e escolha a interface nas listas suspensas.

Etapa 5. (Opcional) Para habilitar um limite de entrada, marque a caixa de seleção Limite de taxa de entrada. Essa é a forma de limitar o tráfego de entrada na porta específica.

Observação: se você não quiser configurar um limite de taxa de entrada, vá para a Etapa 7.

Etapa 6. Insira a quantidade máxima de largura de banda permitida na interface no campo Ingress Rate Limit. Essa é a largura de banda máxima do tráfego de entrada para uma porta específica.

Observação: os campos Ingress Rate Limit não aparecem quando o tipo de interface é LAG.

Passo 7. (Opcional) Para ativar a modelagem de saída na interface, marque a caixa de seleção Taxa de modelagem de saída. A modelagem de saída é útil para quando um destino espera um fluxo suave de dados em vez de rajadas irregulares de dados.

Observação: se você não quiser configurar um limite de taxa de saída, vá para a Etapa 10.

Etapa 8. Insira a largura de banda máxima permitida para a interface de saída no campo Committed Information Rate (CIR) (Taxa de informações confirmadas). Essa é a largura de banda permitida pelo ISP (Provedor de serviços de Internet).

Etapa 9. Insira o tamanho máximo de intermitência de dados permitido pela interface de saída (em bytes de dados) no campo Tamanho da intermitência confirmada.

Nota: Este valor pode ser enviado mesmo que aumente a largura de banda acima do limite permitido. Esta é a taxa permitida que pode exceder a CIR.

Etapa 10. Clique em Apply. A configuração de largura de banda é aplicada.

Etapa 11. (Opcional) Clique no botão de opção ao lado da interface/porta desejada e clique em Copiar configurações. A janela Copiar configurações é exibida.

Etapa 12. (Opcional) Insira as interfaces para as quais a configuração precisa ser copiada no campo fornecido.

Etapa 13. Clique em Apply para aplicar as configurações.