Objetivo

TCP Congestion Avoidance é uma técnica que inclui aumento aditivo ou diminuição multiplicativa e esquemas de início lento para evitar congestionamento na rede. Quando uma sessão TCP é estabelecida, é altamente possível que o congestionamento da rede possa resultar entre os pontos finais TCP, o que resulta na perda de segmentos transmitidos. O controle de fluxo não trata de problemas de congestionamento; para resolver esses problemas, um conjunto de algoritmos de prevenção de congestionamento é apresentado. Esses algoritmos permitem que o TCP priorize melhor pacotes importantes, o que ajuda a evitar congestionamento.

O objetivo deste documento é explicar como habilitar a prevenção de congestionamento TCP em Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

• Switches empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Habilitar Prevenção de Congestionamento TCP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Qualidade de serviço > Geral > Prevenção de congestionamento TCP. A página TCP Congestion Avoidance é aberta:

Etapa 2. Marque Enable para ativar a prevenção de congestionamento TCP.

Etapa 3. Clique em Apply. A Prevenção de Congestionamento TCP é gravada no arquivo de configuração atual.