Objetivo

A Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) é usada para garantir que o tráfego de rede suave e de alta prioridade recebam tratamento preferencial. A classificação do tráfego é feita por uma ACL (Access Control List, lista de controle de acesso) e somente o tráfego que atende aos critérios da ACL está sujeito à classificação de QoS.

O modo QoS Basic permite a definição de um domínio específico na rede como confiável. Nesse domínio, os pacotes são marcados com o valor 802.1p da VLAN Priority Tag (VPT) na camada 2 e o valor do Differentiated Service Code Point (DSCP) para IPv4 ou o valor da classe de tráfego (TC) para IPv6 na camada 3. Os nós neste domínio usam estes campos para atribuir pacotes a uma fila de saída específica. Recomenda-se que você desative o modo confiável nas portas onde os valores de CoS/802.1p e/ou DSCP nos pacotes de entrada não são confiáveis. Caso contrário, o desempenho da sua rede poderá ser afetado negativamente. Este documento explica como configurar as configurações globais no modo QoS Basic em Switches Empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configurar configurações globais no modo básico de QoS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher Quality of Service > QoS Basic Mode > Global Settings. A página Configurações globais é aberta:

Etapa 2. No campo Modo de confiança, clique em um dos valores definidos no seguinte:

Note: Se um nível de CoS de pacote e uma marca de DSCP forem mapeados para filas separadas, o modo de Confiança determinará a fila à qual o pacote está atribuído. Além disso, o campo Ignorar DSCP de entrada fica visível, somente quando uma das duas últimas opções é clicada.

CoS/802.1p — Clique nesta opção se quiser que o tráfego seja mapeado para filas com base no campo VLAN Priority Tag (VPT) na marca VLAN ou com base no valor CoS/802.1p padrão por porta (se não houver nenhuma marca de VLAN no pacote recebido). Consulte o artigo intitulado Configuration of CoS/802.1p to Queue Mapping on Sx500 Series Stackable Switchespara obter mais detalhes sobre o mapeamento do DSCP para a fila.

DSCP — Clique nessa opção se quiser que todo o tráfego IP seja mapeado para filas com base no campo Differentiated Services Code Point (DSCP) no cabeçalho IP. Consulte o artigo Map Differentiated Services Code Point to Queue on Sx500 Series Stackable Switches para obter mais detalhes sobre o mapeamento do DSCP para a fila. Se o tráfego não for IP, ele será mapeado para a fila de melhor esforço.

CoS/802.1p-DSCP — Clique nesta opção se quiser escolher regras CoS/802.1p ou regras DSCP, com base no que tiver sido definido.

Etapa 3. No campo Ignorar DSCP de Entrada, marque Habilitar para substituir os valores DSCP originais nos pacotes de entrada com os novos valores baseados na Tabela de Sobreposição de DSCP.

Note: Quando a opção Substituir DSCP de entrada está ativada, o switch usa os novos valores de DSCP para enfileiramento de saída. Ele também substitui os valores originais de DSCP nos pacotes pelos novos valores de DSCP.

Etapa 4. Se Override Ingress DSCP estiver habilitado, clique em DSCP Override Table para reconfigurar o DSCP. A janela DSCP Override é exibida.

Etapa 5. Escolha o valor de DSCP apropriado na lista suspensa. Os valores estão no intervalo de 0 a 63. Esses valores dependem da configuração dos provedores de serviços. Normalmente, quanto maior o valor de DSCP, maior a prioridade.

DSCP In — Esta coluna exibe o valor DSCP do pacote de entrada que precisa ser mapeado para um valor alternativo.

DSCP Out — Escolha uma opção para indicar o mapeamento do valor de saída. Por padrão, DSCP In e DSCP Out são os mesmos.

Etapa 6. Clique em Aplicar para salvar as alterações na Tabela de substituição de DSCP.

Passo 7. Clique em Apply para salvar as alterações na página Global Settings. O arquivo de configuração atual é atualizado com os novos valores de DSCP.