Objetivo

Multicast é a técnica da camada de rede que transmite pacotes de dados de um host para os hosts selecionados em um grupo. Na camada inferior, o switch transmite o tráfego multicast em todas as portas, mesmo que apenas um host queira recebê-lo. O rastreamento Multicast Listener Discovery (MLD) é usado para encaminhar o tráfego multicast IPv6 somente para os hosts desejados.

Quando o rastreamento de MLD é ativado no switch, ele detecta as mensagens de MLD trocadas entre o roteador IPv6 e os hosts multicast conectados à interface. Em seguida, ele mantém uma tabela que restringe o tráfego multicast IPv6 e o encaminha dinamicamente para as portas que desejam recebê-lo.

A configuração do grupo multicast é essencial antes da configuração do rastreamento MLD. Para saber mais sobre a configuração de grupo multicast, consulte o artigo Criação e configuração de grupos multicast IP em switches empilháveis Sx500 Series.

O objetivo deste documento é explicar como configurar o rastreamento de MLD nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração do rastreamento MLD

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web no switch e escolha Multicast > MLD Snooping.

Note: A filtragem multicast de ponte e o rastreamento MLD devem ser ativados no switch para executar o rastreamento MLD.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Enable no campo MLD Snooping Status para permitir que o switch determine os hosts que solicitaram o recebimento de tráfego multicast.

Etapa 3. Clique em Apply para salvar as configurações.

Note: O rastreamento de MLD é permitido somente em uma VLAN estática (uma VLAN que é configurada manualmente pelo ID da VLAN e atribuições de porta) e não em uma VLAN dinâmica (uma VLAN atribuída dinamicamente ao host pelo switch quando é conectada. Essa operação exige que os endereços físicos dos hosts sejam armazenados no banco de dados do switch anteriormente).

Etapa 4. Clique no botão de opção da ID da VLAN desejada e clique em Editar para configurar o rastreamento MLD na VLAN.

A janela Edit MLD Snooping é exibida:

Etapa 5. (Opcional) Escolha a ID da VLAN desejada na lista suspensa ID da VLAN.

Etapa 6. Marque a caixa de seleção Enable de MLD Snooping Status para determinar quais hosts na VLAN escolhida pediram para enviar o tráfego multicast.

Passo 7. (Opcional) Para habilitar o aprendizado automático das portas às quais o roteador multicast está conectado, marque a caixa de seleção Habilitar de MRouter Ports Auto Learn (Aprendizado automático das portas externas).

Etapa 8. No campo Query Robustness, insira o valor de robustez, que varia de 1 a 7, para indicar o número de consultas MLD que o switch envia antes de excluir um host que não responde.

Etapa 9. No campo Intervalo de consulta, insira o intervalo de tempo, que varia de 30 a 18000 segundos, após o qual o switch envia as mensagens de consulta.

Etapa 10. No campo Intervalo de resposta máximo da consulta, insira o atraso usado para determinar o código de resposta máximo inserido nas consultas gerais. O tempo varia de 5 a 20 segundos.

Etapa 11. Clique em um dos botões de opção desejados do Contador de Consulta do Último Membro para definir o número de mensagens de consulta específicas do grupo enviadas antes que o switch assuma que não há membros do grupo de hosts a serem consultados na interface.

Usar padrão — O valor é igual ao valor definido no campo Robustez da consulta.

Definido pelo usuário — Insira o valor desejado que varia de 1 a 7 no campo Definido pelo usuário.

Etapa 12. No campo Último intervalo de consulta de membro, insira o intervalo de tempo que o switch deve esperar para receber uma resposta de uma mensagem específica de grupo. O tempo varia de 100 a 25500 ms.

Etapa 13. (Opcional) Para diminuir o tempo gasto pelo switch para bloquear o tráfego MLD que não pertence à sua porta membro, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Imediato Leave.

Etapa 14. Clique em Apply para salvar as configurações.