Objetivo

Um endereço de Controle de Acesso Médio (MAC - Medium Access Control) é um endereço exclusivo da camada de enlace de dados atribuído a um dispositivo de rede. Um switch que é o dispositivo da camada de enlace de dados mantém uma tabela de endereços MAC para encaminhar quadros a uma porta de destino. A entrada da tabela de endereços MAC no switch é criada estática ou dinamicamente.

A tabela de endereços MAC dinâmicos é criada com o endereço MAC de origem dos quadros recebidos. O switch inunda um quadro quando o endereço MAC de destino não é apresentado na tabela de endereços MAC dinâmicos. Quando o sistema de destino responde, o switch adiciona seu endereço MAC de origem e ID de porta relevantes à tabela de endereços. Em seguida, o switch encaminha quadros subsequentes para essa porta sem inundar todas as portas.

Este artigo explica como configurar o tempo de envelhecimento e o endereço MAC dinâmico nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Sx500 Series

- Série SG500X

Versão de software

- 1.4.8.06

Gerenciar o tempo de envelhecimento dos endereços MAC dinâmicos

O gerenciamento dinâmico de endereços MAC consiste na configuração do tempo de envelhecimento dinâmico do endereço MAC e da consulta dinâmica de endereços MAC, como mostrado nas seções a seguir.

Note: As imagens podem variar um pouco dependendo do modelo exato do dispositivo que você está usando. As imagens abaixo são obtidas do switch SG500X-48MP.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha MAC Address Table > Dynamic Address Settings.

Etapa 2. Na página Configurações de endereço dinâmico, insira o período após o qual o endereço MAC inativo é removido da tabela de endereços MAC dinâmicos no campo Tempo de envelhecimento. O intervalo vai de 10 a 630 segundos.

Note: Neste exemplo, 300 é inserido. Este é o valor padrão.

Etapa 3. Clique   para salvar as configurações.

Configurar Consulta de Endereço MAC Dinâmico

Etapa 1. No Painel de Navegação, escolha Tabelas de Endereços MAC > Endereços Dinâmicos.

A consulta de endereço MAC dinâmico é executada por qualquer um dos seguintes métodos, dependendo das informações conhecidas.

- Filtro - Filtra a Tabela de Endereços Dinâmicos com base nos valores fornecidos na área Filtro.

- Tabela de Endereços Dinâmicos - Filtra a Tabela de Endereços Dinâmicos com base na chave escolhida na lista suspensa da Chave de Classificação da Tabela de Endereços Dinâmicos.

Consulta de endereço MAC dinâmico por método de filtro

Etapa 2. Na área Filtro, verifique as condições de consulta desejadas.

- ID da VLAN igual a - Insira a ID da VLAN para a qual a consulta é executada.

- Endereço MAC igual a - Insira o endereço MAC da interface no switch para o qual a consulta é executada.

- Interface igual a - Clique em um dos seguintes botões de opção de tipo de interface para os quais a consulta é executada.

- Unidade/Slot e Porta - A ID da unidade (ativa, membros, em espera) na pilha e o número de slots de expansão disponíveis nela. Esse switch comporta até 4 unidades. Escolha a porta desejada na lista suspensa Porta usando a qual a consulta é executada. Se você não está familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

- LAG - Várias portas do switch são combinadas para formar um único grupo chamado LAG (Link Aggregation Group, grupo de agregação de links). Esse switch suporta até 8 LAGs. Escolha o LAG desejado na lista suspensa LAG.

Note: Neste exemplo, todas as condições são verificadas e valores diferentes são escolhidos e inseridos nos respectivos campos.

Etapa 3. Clique no botão Ir para filtrar a Tabela de Endereços Dinâmicos com base nas condições marcadas na área Filtro.

Etapa 4. (Opcional) Clique no botão Limpar filtro para desmarcar qualquer uma das condições e limpar os campos na área Filtro.

Consulta de endereço MAC dinâmico por método de chave de classificação

Etapa 1. Escolha a chave desejada na lista suspensa Chave de classificação da tabela de endereços dinâmicos para a qual a Tabela de endereços dinâmicos é filtrada. A lista suspensa contém a ID da VLAN, o endereço MAC e a interface.

Note: Neste exemplo, a ID da VLAN é escolhida.

Etapa 2. Clique no botão Ir para classificar a Tabela de Endereços Dinâmicos.

Etapa 3. (Opcional) Clique no botão para limpar os endereços MAC da tabela de endereços dinâmicos.

Etapa 4. Para salvar permanentemente a configuração, clique no botão piscando na parte superior do utilitário baseado na Web.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.