Objetivo

O espelhamento de portas é um método usado para monitorar o tráfego de rede. Com o Espelhamento de Portas, cópias de pacotes de entrada e saída nas portas (Portas de Origem) de um dispositivo de rede são encaminhadas para outra porta (Porta de Destino) onde os pacotes são estudados. Isso é usado como uma ferramenta de diagnóstico pelo administrador da rede.

O objetivo deste documento é explicar como espelhar portas e VLANs em switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Espelhamento de porta e VLAN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Diagnostic > Port and VLAN Mirroring. A página Espelhamento de porta e VLAN é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Porta de destino para ativar o filtro. Essa opção permite filtrar manualmente a Tabela de espelhamento de porta e VLAN com base na porta de destino.

Etapa 3. Escolha a porta de destino na lista suspensa Porta de destino.

Etapa 4. Clique em Ir.

Adicionar espelhamento de porta e VLAN

Etapa 1. Clique em Adicionar para adicionar uma nova porta ou espelho de VLAN. A página Add Port and VLAN Mirroring é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Escolha a unidade de destino, o slot e a porta nas listas suspensas Unidade/Slot e Porta. Esta é a porta para a qual as cópias do pacote são enviadas. Se uma porta é identificada como uma porta de destino do analisador, ela permanece como a porta de destino do analisador até que todas as entradas sejam removidas.

Etapa 3. Clique no botão de opção do tipo de interface de origem desejado e escolha a interface na(s) lista(s) suspensa(s). As opções disponíveis são:

Unidade/Slot e Porta — A unidade identifica se o comutador está ativo ou membro na pilha (a unidade 1 está ativa e a unidade 2 é membro). O slot identifica que tipo de switch é usado (o slot 1 é SF500 e o slot 2 é SG500). Escolha a opção desejada na lista suspensa Unidade/Slot. Escolha qual porta definir como a porta de origem na lista suspensa Porta. Se você não está familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

VLAN - Escolha a VLAN desejada para monitorar na lista suspensa VLAN. Uma VLAN ajuda um grupo de hosts a se comunicar como se estivessem na mesma rede física, independentemente de sua localização.

Observação: a interface de origem não pode ser a mesma da porta de destino.

Etapa 4. Se Unit/Slot e Port forem clicados na Etapa 3, clique no botão de opção Type desejado para o tipo de tráfego a ser monitorado. As opções disponíveis são:

Tx — Esta opção permite o espelhamento de portas de pacotes de saída.

Rx — Esta opção permite o espelhamento de portas de pacotes de entrada.

Tx e Rx — Esta opção permite o espelhamento de portas de pacotes de entrada e saída.

Etapa 5. Clique em Apply.

Editar porta e espelho de VLAN

Etapa 1. Marque a caixa de seleção da entrada desejada a ser editada na Tabela de espelhamento de porta e VLAN.

Etapa 2. Clique em Editar. A página Editar porta e espelho da VLAN é aberta:

Observação: se a VLAN for escolhida como a interface de origem, ela não poderá ser editada.

Etapa 3. Clique no Tipo desejado nas opções disponíveis:

Tx — Esta opção permite o espelhamento de portas de pacotes de saída.

Rx — Esta opção permite o espelhamento de portas de pacotes de entrada.

Tx e Rx — Esta opção permite o espelhamento de portas de pacotes de entrada e saída.

Etapa 4. Clique em Apply.

Excluir porta ou espelho de VLAN

Etapa 1. Marque a caixa de seleção da entrada desejada a ser excluída da Tabela de espelhamento de porta e VLAN.

Etapa 2. Clique em Excluir.