Objetivo

A página Vizinhos IPv6 permite que os usuários visualizem e editem a tabela de vizinhos IPv6 na interface para IPv6. A Tabela de Vizinhos IPv6 exibirá todos os Vizinhos IPv6 conectados ao dispositivo e permitirá alterações e exclusão de outros dispositivos conectados, juntamente com a capacidade de adicionar outros vizinhos à tabela.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar vizinhos IPv6.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Configuração de vizinhos IPv6

Limpe a tabela de vizinhos IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors. A página Vizinhos IPv6 é aberta:

Etapa 2. Para limpar a tabela, clique nos botões de opção que correspondem ao tipo de endereços IPv6 para limpar da tabela.

Somente estático — Limpe a tabela de todos os endereços IPv6 estáticos

Somente Dinâmica — Limpe a tabela de todos os endereços IPv6 Dinâmicos

All Dynamic and Static — Limpe a tabela de endereços IPv6 estáticos e dinâmicos

Etapa 3. Para limpar o tipo selecionado de endereços IPv6, clique em Aplicar para limpar os endereços escolhidos ou em Cancelar para cancelar a ação.

Adições à tabela de vizinhos IPv6

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors. A página Vizinhos IPv6 é aberta:

Etapa 2. Clique no botão Adicionar. Uma nova janela é exibida.

Etapa 3. Insira no campo Endereço IPv6 o endereço IPv6 do dispositivo que deve ser adicionado ao switch no campo.

Etapa 4. Insira no campo MAC Address (Endereço MAC) o endereço MAC do dispositivo ao qual o endereço IPv6 pertence.

Etapa 5. Depois que os dois campos anteriores tiverem entradas válidas, clique em Aplicar para adicionar o dispositivo à tabela ou em Fechar para interromper as adições ao dispositivo à tabela.

Exclusão de vizinhos IPv6 na tabela

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors. A página Vizinhos IPv6 é aberta:

Etapa 2. Marque as caixas de seleção de vizinhos IPv6 indesejados.

Etapa 3. Clique em Excluir para excluir esses vizinhos IPv6 da tabela.

Alterações nos vizinhos IPv6 na tabela

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors. A página Vizinhos IPv6 é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção que corresponde ao Vizinho IPv6 para escolher qual dispositivo IPv6 alterar.

Etapa 3. Clique em Editar. Uma janela Editar vizinho IPv6 é exibida.

Etapa 4. Para alterar o endereço MAC, insira um endereço MAC válido no campo MAC address do dispositivo.

Etapa 5. Clique no botão de opção desejado para saber como o endereço do Vizinho IPv6 age.

Estático — Faz com que o endereço IPv6 funcione como um endereço IP estático, que mantém o mesmo IP o tempo todo.

Dynamic (Dinâmico) — Faz com que o endereço IPv6 seja executado como um endereço IP dinâmico, o que altera o endereço IP com base em condições diferentes e predeterminadas.

Etapa 6. Depois que as alterações forem feitas, clique em Apply para manter as alterações feitas no dispositivo ou em Close para desfazer as alterações feitas no dispositivo.