Objetivo

A atualização do firmware é usada para melhorar o desempenho do dispositivo e para mantê-lo atualizado. Arquivos de idioma também podem ser aplicados para alterar o idioma nativo da interface do utilitário de configuração da Web.

O objetivo deste documento é mostrar como atualizar o firmware via HTTP/HTTPS em Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Switches empilháveis Sx500 Series

URL de download de software

- Switches empilháveis Sx500 Series

Faça o download da versão mais recente do firmwareNote:

Atualizar firmware

Instalar arquivos de firmware/idioma

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language. A página Upgrade/Backup Firmware/Language é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção via HTTP/HTTPS no campo Método de transferência. Esse método de transferência usa o navegador da Web e não requer software adicional.

Você também pode escolher Note:via TFTP se quiser transferir firmware para o switch usando um aplicativo de servidor Trivial File Transfer Protocol (TFTP).

Etapa 3. Clique no botão de opção Atualizar no campo Salvar ação.

A ação de backup só é permitida pelo uso do método de transferência TFTP.Note:

Etapa 4. Clique no botão de opção do tipo de arquivo desejado no campo Tipo de arquivo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Imagem do firmware — Um programa usado para controlar as operações e a funcionalidade do switch.

Arquivo de idioma — A GUI será exibida no idioma selecionado.

Etapa 5. Clique em Escolher arquivo para selecionar um arquivo do computador ou insira o caminho e o nome de origem do arquivo de atualização no campo adjacente.

Etapa 6. Clique em Apply. Uma janela de aviso é exibida:

Passo 7. Click OK. Uma barra de progresso aparece por algum tempo.

Etapa 8. Após alguns minutos, a barra de progresso desaparece. As estatísticas e todos os erros da transferência são exibidos. Se a transferência tiver sido bem-sucedida, clique em Done (Concluído).

Selecione o firmware ativo

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > File Management > Ative Image. A página Imagem Ativa é aberta:

Etapa 2. Selecione a versão de firmware desejada na lista suspensa Imagem ativa após reinicialização.

Etapa 3. Clique em Apply para escolher o firmware a ser usado na reinicialização do switch.

Reinicialize o Switch

Para que a versão atualizada do firmware seja aplicada, o switch deve ser reinicializado. O switch não precisa ser reinicializado se o arquivo atualizado for apenas um arquivo de idioma.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Reboot. A página Reiniciar é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Marque a caixa de seleção Clear Startup Configuration File para excluir a configuração de inicialização depois que o switch for reinicializado. Com essa opção escolhida, o switch executa essencialmente uma redefinição padrão de fábrica, pois as configurações em execução e de inicialização serão excluídas na reinicialização.

Etapa 3. Clique em Reiniciar. O switch é reinicializado e o firmware atualizado é aplicado.