Objetivo

Este artigo explica como configurar as configurações de console em switches empilháveis Sx500 Series. Uma porta de console é um serviço que fornece portas seriais que podem ser conectadas às portas seriais de outros equipamentos para estabelecer uma conexão entre os dispositivos. A porta de console é usada para configurar o dispositivo por meio de aplicativos como Putty ou HyperTerminal. Uma vez configurada a porta de console, o utilitário de configuração da Web do switch não poderá ser usado até que a configuração seja alterada.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.3.0.62

Configurações do console

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Console Settings. A página Configurações do Console é aberta:

Etapa 2. No campo Console Port Baud Rate, clique no botão de opção desejado para configurar a taxa de baud da porta do console. A porta do console é usada para definir as configurações dos Switches empilháveis Sx500 Series. A taxa de transmissão é o número de bits transmitidos através do meio por segundo.

Detecção automática — recebe dinamicamente a velocidade da porta.

Estático — Escolha manualmente a velocidade da conexão (em bits por segundo) na lista suspensa. É definido como 115200 Bits/s por padrão.

Etapa 3. Clique em Apply para concluir a configuração do dispositivo.