Objetivo

O gerenciamento de filas é usado na arquitetura de internetwork de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service). O enfileiramento é uma técnica usada em dispositivos de rede, como roteadores e switches, para lidar com o congestionamento. Os pacotes são mantidos em filas para processamento. Após o processamento, eles são enviados ao destino. As estatísticas da fila fornecem informações sobre o número de pacotes encaminhados e o número de pacotes descartados dependendo da interface, da fila e da precedência de queda.

O objetivo deste artigo é guiá-lo sobre como adicionar estatísticas de fila para uma interface específica nos Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Adicionar estatísticas de filas

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Quality of Service > QoS Statistics > Queues Statistics. A página Estatísticas de filas é aberta:

A página Estatísticas da fila exibe as seguintes informações:

Counter Set — Estatísticas da fila para um conjunto de contadores específico.

Interface — Estatísticas da fila para uma interface específica.

Fila — Os pacotes são encaminhados ou descartados dessa fila.

Ignorar Precedência — Estatísticas da fila para um determinado valor de precedência de queda. Mais é que o valor de precedência de queda implica alta probabilidade de os pacotes serem descartados durante o congestionamento.

Total de pacotes — O número total de pacotes encaminhados ou descartados.

Tail Drop Packets — A porcentagem de pacotes que são descartados.

Etapa 2. (Opcional) Para atualizar as estatísticas da fila periodicamente, escolha a hora de atualização e selecione o botão de opção apropriado. Selecione o botão de opção No Refresh se não quiser atualizar as estatísticas da fila.

Etapa 3. Clique em Add. A janela Add Queues Statistics é exibida:

Etapa 4. Escolha o valor específico do conjunto de contadores na lista suspensa Selecionar conjunto de contadores.

Set 1 — Este conjunto contém todas as interfaces e filas com alta precedência de queda.

Set 2 — Este conjunto contém todas as interfaces e filas com baixa precedência de queda.

Etapa 5. Escolha a porta de interface para a qual deseja adicionar estatísticas de filas. As opções possíveis são:

Unidade nº — Na lista suspensa Unidade/Slot, escolha um valor específico. Especifica a unidade na pilha.

Porta — Na lista suspensa Porta, escolha uma porta para a qual deseja adicionar estatísticas de fila.

· All Ports (Todas as portas) — Clique no botão de opção All Ports (Todas as portas) se desejar adicionar estatísticas de fila em todas as portas.

Etapa 6. Escolha uma fila específica no campo Fila para a qual deseja adicionar as estatísticas e clique no botão de opção correspondente. Clique no botão de opção Todos se desejar adicionar estatísticas em todas as filas. O intervalo de valores da fila é de 1 a 4.

Passo 7. Escolha um determinado valor de precedência de queda no campo Drop Precedence e clique no botão de opção correspondente. A precedência de descarte ajuda a decidir quais pacotes devem ser descartados durante o congestionamento. Os pacotes com precedência de queda mais alta são descartados antes dos pacotes com baixo valor de precedência de queda.

Etapa 8. Clique em Apply. As estatísticas de fila desejadas são adicionadas. Clique em Fechar para retornar à página Estatísticas da fila.