Objetivo

O recurso de servidor Secure Shell (SSH) permite que o usuário estabeleça uma sessão SSH com os Switches empilháveis Sx500 Series. Uma sessão SSH é como uma sessão telnet, mas uma sessão SSH é mais segura. A segurança é obtida pelo dispositivo quando ele gera as chaves pública e privada automaticamente. Essas chaves também podem ser alteradas pelo usuário. Uma sessão SSH pode ser aberta com o uso do aplicativo PuTTY.

Este artigo fornece informações sobre como habilitar a autenticação do servidor SSH para clientes SSH e definir os servidores confiáveis em Switches empilháveis Sx500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Switches Empilháveis Sx500 Series

Versão de software

•v1.2.7.76

Configuração da autenticação do servidor SSH

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Security > SSH Client > SSH Server Authentication. A página Autenticação do Servidor SSH é aberta:

Etapa 2. Marque Habilitar para habilitar a autenticação do servidor SSH.

Etapa 3. Clique em Aplicar para salvar a configuração.

Adicionar servidor SSH confiável

Etapa 1. Na Tabela de Servidores SSH Confiáveis, o endereço IP e a impressão digital do servidor SSH podem ser encontrados. Clique em Adicionar para adicionar o servidor ssh confiável. A janela Add Trusted SSH Server é exibida.

Etapa 2. Clique no botão de opção Por endereço IP para inserir um endereço IP no campo Server IP Address/Name (Endereço IP do servidor/Nome). Clique no botão de opção Por nome para inserir o nome do servidor no campo Endereço IP/Nome do servidor.

Etapa 3. Clique no botão de opção Versão 4 ou Versão 6 para inserir um endereço IP IPv4 ou IPv6, respectivamente, no campo Server IP Address/Name (Endereço IP do servidor/Nome). A versão 6 do IP só pode ser selecionada se um endereço IPv6 tiver sido configurado no dispositivo.

Etapa 4. Insira um endereço IP IP IPv4 ou IPv6 do usuário SSH confiável no campo Server IP Address/Name (Endereço IP do servidor/Nome).

Etapa 5. Digite 16 pares de valores hexadecimais para a impressão digital do servidor SSH no campo Fingerprint (Impressão digital). Para obter o valor de impressão digital do servidor SSH, navegue para Security > SSH Server > SSH Server Authentication. Este é um recurso do SSH para proteger contra um ataque em que um usuário mal-intencionado guia o cliente para um servidor ou computador diferente para saber o nome de usuário e a senha do servidor SSH confiável. Aconselha-se que o cliente verifique a impressão digital do servidor e insira suas credenciais.

Etapa 6. Clique em Apply para salvar a configuração.