Summary

Ao atualizar o firmware da versão 1.4.2.04 para a versão 1.4.5.02, a pilha inteira é reinicializada.

Data de identificação

30 de setembro de 2016

Data de resolução

31 de março de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

SG500-52P

1.4.2.04

Descrição do problema

A pilha inteira de seis switches SG500-52P reinicializou ao tentar atualizar do firmware versão 1.4.2.04 para a versão 1.4.5.02.

Resolução

Atualize para a versão mais recente do firmware 1.4.7.06.