Summary

O caminho SNMP MIB fornece muito mais saída do que as portas configuradas.

Data de identificação

10 de fevereiro de 2017

Data de resolução

16 de fevereiro de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

SG500-28MPP-K9

2.2.5.68

Descrição do problema

Uma caminhada SNMP MIB, executada em um SG500, pode levar um longo tempo para ser concluída. Esse é um problema conhecido e deve-se à arquitetura do switch.

Solução

A saída pode ser limitada pela interrogação do switch usando os arquivos MIB fornecidos em cisco.com ou, se o servidor SNMP permitir, limite a 'caminhada' para excluir OIDs que não são necessários.

A caminhada pode ser limitada em switches que não estão empilhados alterando o modo de pilha para autônomo. Para o SG500, isso reduzirá o número de portas que relatam de 800 para 100. Se você estiver operando apenas um switch, poderá alterar os modelos de switch para um SG300 e limitar as portas um pouco mais.