Introduction

Um endereço de Controle de Acesso Médio (MAC - Medium Access Control) é um endereço exclusivo da camada de enlace de dados atribuído a um dispositivo de rede. Um switch que é o dispositivo da camada de enlace de dados mantém uma tabela de endereços MAC para encaminhar quadros a uma porta de destino. As entradas da tabela de endereços MAC no switch são criadas estática ou dinamicamente.

Nesse cenário, um endereço MAC estático é configurado em uma das portas que pertencem à VLAN 1 no switch através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando).

Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar como configurar um endereço MAC estático nos Switches empilháveis Sx500 e SG500X Series através da CLI.

Dispositivos aplicáveis

- Sx500 Series

- Série SG500X

Versão de software

- 1.4.8.06

Configurar o endereço MAC estático

Note: As imagens podem variar um pouco dependendo do modelo exato do dispositivo que você está usando. As imagens abaixo são obtidas do switch SG500X-48MP.

Etapa 1. Faça login na CLI do switch e insira seu nome de usuário e senha para o dispositivo.

Note: O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Neste exemplo, o nome de usuário padrão é cisco e uma senha pessoal é usada.

Etapa 2. Na CLI, entre no modo de comando de configuração global inserindo o seguinte:

SG500X#configure terminal

Etapa 3. No modo de configuração global, digite o comando para especificar um endereço MAC estático a ser adicionado à tabela de endereços MAC inserindo o seguinte:

SG500X (config) #mac address-table static c8:0a:a9:73:b0:a1 vlan 1 interface ge 1/1

Note: Neste exemplo, o endereço MAC c8:0a:a9:73:b0:a1 para a porta GE 1/1 na vlan 1 é inserido. A imagem acima mostra apenas a versão abreviada do comando indicada por um $ devido à limitação de comprimento de caracteres na CLI.

Etapa 4. Saia do modo de configuração global inserindo o seguinte:

SG500X (config) #exit

Etapa 5. Verifique a tabela de endereços MAC para verificar o endereço MAC estático inserido inserindo o seguinte:

SG500X#show mac address-table

A tabela de endereços MAC agora deve mostrar o endereço MAC estático configurado na vlan e na porta especificadas.

Etapa 6. (Opcional) Para salvar permanentemente suas configurações, insira o seguinte:

SG500X# copy running-config startup-config

Passo 7. Digite Y no prompt Sobrescrever arquivo para indicar Sim e salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Substituir arquivo [startup-config].... (S/N) [N] ? Y

A página confirmará, então, que a cópia da configuração atual para a configuração de inicialização foi bem-sucedida.

Você agora configurou com êxito um endereço MAC estático nos switches Sx500 e SG500X através da CLI.