Objetivo

Por padrão, um telefone IP recebe seu endereço IP por meio do DHCP. O dispositivo que gerencia o telefone escolhe o endereço IP que o telefone IP usará. O mesmo telefone IP pode ter um endereço IP diferente toda vez que se conecta à rede. Para que um telefone IP tenha o mesmo endereço IP toda vez que se conecta à rede, o DHCP pode ser desativado e um telefone IP pode ser atribuído manualmente um endereço IP estático. Com um único endereço IP, a configuração é mais fácil porque fornece um único IP conhecido para acessar, enquanto um IP dinâmico torna mais difícil localizar e obter acesso para configurar o telefone. Este artigo explica como atribuir um endereço IP estático no telefone IP SPA300/SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series

Telefone IP SPA500 Series

Versão de software

•v7.5.3

Atribuir um endereço IP

Etapa 1. Pressione o botão Setup e escolha Network.

Etapa 2. Escolha WAN Connection Type e pressione Edit.

Etapa 3. Pressione Option para alternar as opções até que Static IP (IP estático) seja exibido.

Etapa 4. Pressione OK para aceitar as configurações.

Etapa 5. Escolha Non-DHCP IP Address e pressione Edit para inserir manualmente o endereço IP que o telefone usa quando se conecta à rede.

Etapa 6. Use o botão DelChr para excluir o número anterior ou o botão Clear para limpar o endereço IP. Use as teclas de número e a tecla Star para o período para inserir o endereço IP.

Note: O endereço IP deve estar na mesma sub-rede configurada no dispositivo que gerencia os telefones IP.

Passo 7. Pressione OK para aceitar o novo endereço IP.

Etapa 8. Pressione Save (Salvar) para salvar as configurações ou pressione Cancel (Cancelar) para descartar as configurações. O endereço IP estático não entra em vigor até que o telefone IP seja reinicializado.

Etapa 9. Escolha Reiniciar e pressione Selecionar para reinicializar o telefone.

Etapa 10. Pressione OK para confirmar a reinicialização. O telefone IP usa o endereço IP estático para se conectar à rede.

Caution: O telefone não pode ser usado quando uma reinicialização está em andamento.