Objetivos

O retardo de inicialização da rede ativa um curto tempo de espera antes que o telefone se conecte à rede. Isso permite que computadores e outros dispositivos se conectem à rede antes que os telefones possam fazer ou aceitar chamadas.  O valor padrão para o atraso de inicialização da rede é de 3 segundos.

O objetivo deste documento é mostrar a você como ativar o Atraso de inicialização da rede nos telefones IP SPA séries 300 e 500.

Dispositivos aplicáveis

SPA série 300

SPA série 500

Configurar atraso de inicialização da rede

Etapa 1. Pressione o ícone Setup (Configuração).

Etapa 2. Navegue para Configurações e pressione Selecionar usando a tecla virtual.

Etapa 3. Navegue até Network Configuration.

Etapa 4. Navegue até Enable Network Startup Delay (Ativar atraso de inicialização da rede).

Pressione Note:**# para desbloquear ou bloquear determinadas opções de edição no telefone.

Etapa 5. Pressione Edit (Editar) para alterar o tempo de atraso de inicialização da rede.

Etapa 6. Pressione Clear para limpar a configuração atual e inserir o novo tempo de espera. Pressione << para limpar um número de cada vez.

Passo 7. Pressione OK para salvar as alterações.