Objetivo

Os dados e a hora no SPA302D são sincronizados com a base do SPA232D. O SPA232D obtém o tempo sincronizado dos servidores Network Time Protocol (NTP). No entanto, você também pode editá-la manualmente se a sincronização não estiver correta. Por exemplo, se o NTP não for usado no SPA232D, você precisará configurar manualmente o tempo no SPA232D e verificar se ele está sincronizado corretamente com todos os aparelhos SPA302D conectados.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como editar as configurações de data e hora manualmente no monofone aprimorado de mobilidade SPA302D.

Note: Consulte o artigo Configurações de tempo em SPA232D VoIP ATA para obter mais detalhes sobre como configurar o tempo em um dispositivo básico SPA232D.

Dispositivo aplicável

Handset SPA302D

Versão de software

v2.31

Configurações de tom

Etapa 1. Na tela inicial, pressione o botão Select (Selecionar) para escolher o ícone Settings (Configurações). A seleção será destacada com um contorno preto, como mostrado na imagem acima.

Etapa 2. No menu Configurações, escolha Data/hora com o uso dos botões de navegação para cima e para baixo e pressione o botão Select (Selecionar).

Etapa 3. Use botões de navegação esquerda e direita para alterar o valor de cada campo.

Etapa 4. Pressione a tecla de função Salvar para salvar a seleção.