Objetivo

Todos os dispositivos têm páginas de configuração integradas que permitem ao usuário personalizar configurações e configurar propriedades avançadas em dispositivos. A página de configuração permite uma configuração fácil dos recursos do dispositivo.  Este documento mostra como acessar a página de configuração de telefones IP SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefones IP SPA série 500

Etapas para acessar a página de configuração de dispositivos SPA.

Note: Embora o artigo também seja aplicável para todos os telefones IP SPA 500 Series, o dispositivo usado é o SPA509G.

Note: Antes de acessar a página de configuração do SPA509G, verifique se o dispositivo está conectado ao roteador ou switch PoE (Power over Ethernet) habilitado por meio de sua porta SW.

Acessando a página de configuração do SPA509G

Etapa 1. Quando o telefone IP é ativado, ele executa Configurações de rede e Configurações de configuração. Depois de concluir a configuração de rede, pressione o botão Setup (símbolo de papel), como mostrado na figura.

Etapa 2. Isso exibirá um menu Setup com opções diferentes no LCD do telefone IP.

Etapa 3. Pressione 3. Isso exibirá o menu Configurações no LCD.

Etapa 4. Pressione 5. Isso abrirá o menu Network Configuration (Configuração de rede) no LCD.

Etapa 5. Navegue até a opção 3 ou apenas pressione 3. Observe que o endereço IP é exibido em IP Address (Endereço IP).

Etapa 6.Vá para um navegador da Web e insira o endereço IP.

O computador e o telefone IP devem estar na mesma rede para acessar o Utilitário baseado na Web.Note:

Passo 7. O utilitário de configuração baseado na Web será exibido. Se ele não aparecer, o computador e o telefone IP podem não estar conectados à mesma rede. Faça ping no endereço IP do telefone IP do computador para verificar a conectividade.