Objetivo

Este documento mostra o procedimento para verificar o status do periférico nos telefones IP SPA525G e SPA525G2. Diferentes periféricos, como consoles de atendimento ou unidades flash USB, podem ser conectados aos telefones SPA525G/SPA525G2. O status do periférico ajuda a verificar se os dispositivos estão conectados corretamente.

Dispositivos aplicáveis

SPA 525G

SPA 525G2

Status do periférico.

Etapa 1. Pressione o botão Setup no telefone. O menu Information and Settings (Informações e configurações) é exibido.

Etapa 2. Use as teclas de navegação e role para baixo até Status. Pressione a tecla de função Select (Selecionar). O menu Status é exibido.

Etapa 3. Use as teclas de navegação e role para baixo até Status do periférico. Pressione a tecla de função Select (Selecionar). O menu Peripheral Status (Status do periférico) é exibido.

Etapa 4. Os campos são explicados da seguinte maneira.

Unidade USB — Se a unidade USB for inserida corretamente, isso exibirá Connected (Conectado). Isso exibirá Não conectado se não houver nenhuma unidade inserida.

Att Cons 1 — Este é o Attendant Console 1. Os consoles de atendimento podem ser conectados ao SPA525G/SPA525G2 para obter um suporte de gerenciamento melhor e adicional para o tratamento de chamadas. Se o console estiver conectado corretamente, isso exibirá Connected (Conectado); caso contrário, ele mostrará Not Connected (Não conectado).

Att Cons 2 — Este é o Attendant Console 2. Se o console estiver conectado corretamente, isso exibirá Connected (Conectado); caso contrário, ele mostrará Not Connected (Não conectado).

Etapa 5. A tecla de função Atualizar pode ser pressionada para redefinir as conexões. Para voltar ao menu Status anterior, pressione a tecla de função Back (Voltar).