Objetivos

Telefone IP SPA525G e SPA525G2 redefinidos de fábrica. Os telefones IP são configurados para serem redefinidos de fábrica se o usuário quiser iniciar no dispositivo sem nenhuma configuração nos telefones IP. Também pode ser usado caso o telefone IP não esteja funcionando normalmente.

Dispositivos aplicáveis

SPA525G

SPA525G2

Redefinição de fábrica nos telefones IP SPA525G e SPA525G2

Etapa 1. Pressione o botão Setup no telefone. O menu Information and Settings (Informações e configurações) é exibido.

Etapa 2. Use as teclas de navegação e role para baixo até Device Administration (Administração do dispositivo). Pressione a tecla de função Select (Selecionar).

Etapa 4. Na página Device Administration, role para baixo até a opção Fatory Reset (Redefinição de fábrica) e pressione a tecla Select (Selecionar) para redefinir de fábrica o telefone IP.

Etapa 5. Na página Fatory Reset (Redefinição de fábrica), pressione a tecla virtual OK para confirmar a redefinição de fábrica do telefone IP SPA525G ou SPA525G2.