Objetivo

Uma rede local (LAN) é uma rede de computadores que conecta dispositivos, permitindo que interajam e se comuniquem entre si. A página Status da LAN do SPA8000 mostra as configurações de rede atuais do dispositivo.

O objetivo deste documento é mostrar como visualizar e interpretar as informações de status da LAN no Adaptador de telefone analógico SPA8000.

Dispositivos aplicáveis

SPA8000

Versão de software

•6.1.12

Status da LAN

Etapa 1. Faça login no log do utilitário de configuração da Web como administrador e escolha Avançado > Rede > Status da LAN.A página Status da LAN é aberta:

Etapa 2. A página Status da LAN contém as seguintes seções:

- Networking Service — Fornece informações sobre o Network Service.

- NAT — A Network Address Translation (NAT) é usada para manter endereços IP públicos utilizando um endereço IP visível para representar uma rede privada. Ao fazer isso, ele ajuda a melhorar a segurança da rede, impedindo que dispositivos externos saibam detalhes da rede privada.

- Bridge — O Bridging é usado para conectar dois ou mais segmentos de rede em uma rede maior. Diferentemente dos switches, que são semelhantes neste aspecto, as bridges também controlam o fluxo de tráfego através da rede, optando por transmitir dados para o próximo segmento se o dispositivo pretendido não estiver em seu próprio segmento.

Intervalos de IP Privados do Auto NetService — Exibe o intervalo de endereços IP e máscaras de rede que o NAT usa para conexões privadas.

Etapa 3. A seção Configurações de rede LAN fornece informações sobre os recursos que foram configurados para a Rede local (LAN). Essas informações são usadas pelo administrador para aprimorar a conexão entre dispositivos na mesma rede.

Endereço IP da LAN — Exibe o endereço IP da porta LAN do SPA8000.

Máscara de sub-rede de LAN — Exibe a máscara de sub-rede usada para a rede privada. A sub-rede identifica quantos endereços IP exclusivos estão disponíveis para uma rede

Ativar servidor DHCP — Mostra o status do servidor DHCP. Sim significa que o servidor DHCP está ativado e Não significa que o servidor DHCP está desativado.

Tempo de concessão do DHCP — O tempo durante o qual um dispositivo retém um endereço IP antes de precisar renová-lo. Isso é fornecido pelo servidor DHCP.

Endereço IP inicial do cliente DHCP — Exibe o endereço IP inicial do intervalo de endereços IP que o servidor DHCP fornece para os hosts conectados à porta LAN.

Número de endereços IP do cliente — Este é o número de endereços IP disponíveis para o servidor DHCP fornecer.

Etapa 4. A seção Static DHCP Lease Settings fornece informações sobre os endereços IP estáticos que foram configurados para o dispositivo com DHCP. Esses endereços IP foram configurados para serem usados por um tempo específico.

Ativar — Exibe se as configurações de concessão de DHCP estão habilitadas ou não. Há duas opções: Sim, habilitado; ou Não, desativado.

Endereço MAC do host — Exibe o endereço MAC (Media Access Control) do dispositivo.

Endereço IP do host — Exibe o endereço IP do dispositivo host.