Objetivo

Os parâmetros de finalidade geral (GPP) são usados como registros de cadeia de caracteres gratuitos ao configurar o dispositivo do adaptador de telefone para interagir com uma solução de servidor de provisionamento específica. O GPP é usado pelo administrador para controlar a configuração no dispositivo e tornar a configuração menos vulnerável a um ataque externo quando o dispositivo está conectado ao servidor de provisionamento. Um servidor de provisionamento é usado para o processo de sincronização ou configuração do dispositivo com um servidor remoto. Isso é muito útil para o administrador porque faz um trabalho curto de tarefas que, de outra forma, exigiriam que os administradores usassem planilhas manuais para controlar os servidores e suas condições. As soluções de provisionamento de servidores mostram o status, a configuração, a disponibilidade e a integridade geral dos servidores em visualizações instantâneas, simplificando operações complexas. Este documento descreve os procedimentos para configurar parâmetros de uso geral (GPP) no adaptador de telefone SPA8000.

Dispositivo aplicável

- SPA8000

Versão de software

- 6.1.12

Parâmetros de finalidade geral

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web como administrador e escolha Avançado > Voz > Provisionamento. A página Provisionamento é aberta:

O GPP é inserido na área de parâmetros de propósito geral na parte inferior da página.

Etapa 2. Nos campos GPP correspondentes, digite a string que deseja atribuir como os valores para essa variável.

Note: Essas strings são usadas por um administrador em um servidor de provisionamento para fornecer ao dispositivo uma autenticação para os serviços que serão usados para o dispositivo. Essas strings podem ser chaves de criptografia, URLs, status das informações no servidor de provisionamento, mapa do alias no dispositivo etc. Combinações de diferentes strings também podem ser usadas.

Etapa 3. Clique em Enviar todas as alterações.