Objetivo

A conta no nível do administrador e a conta no nível do usuário são as duas contas de usuário disponíveis para os Adaptadores Telefônicos SPA100 Series. A página Lista de usuários é usada para gerenciar as duas contas. As duas contas são projetadas de forma que nem todos os usuários tenham acesso a todos os recursos do dispositivo. Portanto, a conta no nível do usuário tem acesso para modificar um conjunto limitado de recursos, enquanto a conta no nível do administrador tem acesso para configurar todos os recursos do dispositivo.

O objetivo deste artigo é explicar como configurar as duas configurações de conta de usuário nos adaptadores de telefone série SPA100.

Dispositivos aplicáveis

Adaptadores de telefone série SPA100

Versão de software

•v1.1.0

Configurar contas de usuário

Conta no nível do administrador

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management > User List. A página Lista de usuários é aberta:

Etapa 2. Na tabela User List, clique no ícone do lápis para atualizar a conta Admin. A página Conta de usuário é aberta.

Etapa 3. (Opcional) O nome de usuário já está definido para a conta. Insira um nome de usuário se desejar alterar o existente no campo Nome de usuário.

Etapa 4. Digite a senha existente no campo Senha antiga. A senha padrão do administrador é admin.

Etapa 5. Digite a senha desejada que você deseja usar com esta conta no campo Nova senha. É recomendável não usar a senha antiga novamente. O intervalo é de até 32 caracteres.

Etapa 6. Digite novamente a nova senha para verificar se a senha corresponde no campo Confirmar nova senha.

Observação: o nível da conta é predeterminado a partir do tipo de conta.

Passo 7. Clique em Enviar para salvar as configurações ou clique em Cancelar para cancelar.

Conta no nível do usuário

Etapa 1. Na tabela Lista de usuários, clique no ícone do lápis para atualizar a conta de usuário. A página Conta de usuário é aberta.

Etapa 2. (Opcional) O nome de usuário já está definido para a conta. Insira um nome de usuário se desejar alterar o existente no campo Nome de usuário.

Etapa 3. Digite a senha desejada que você deseja usar com esta conta no campo Nova senha. É recomendável não usar a senha antiga novamente. O intervalo é de até 32 caracteres.

Etapa 4. Digite novamente a nova senha para verificar se a senha corresponde no campo Confirmar nova senha.

Note: O nível da conta é predeterminado a partir do tipo de conta.

Etapa 5. Clique em Enviar para salvar as configurações ou clique em Cancelar para cancelar.