Objetivo

Um backup da configuração é feito para salvar as configurações atuais e implementá-las após uma atualização. Restaurar a configuração pode ajudar a resolver problemas de alterações recentes na configuração sem redefinir completamente o dispositivo para os padrões de fábrica. Em caso de erro durante uma alteração, o administrador pode restaurar a configuração anterior carregando um arquivo de configuração de backup. Recomenda-se fazer backup da configuração atual antes de restaurá-la. As configurações e configurações de backup podem ser restauradas a qualquer momento. Este artigo explica como fazer backup e restaurar a configuração no Adaptador Telefônico série SPA100.

Dispositivos aplicáveis

Adaptador de telefone série SPA100

Versão de software

•v1.1.0

Configuração de backup

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Config Management > Backup Configuration. A página Backup Configuration é aberta:

Etapa 2. Clique no botão Backup para salvar as informações de configuração do ATA. Quando a caixa de diálogo for exibida, escolha um local onde deseja salvar o arquivo .cfg no computador.

Note: É recomendável renomear o arquivo com um nome que inclua a data e a hora de quando você fez o backup.

Restaurar configuração

Observação: é recomendável fazer backup das configurações atuais antes de restaurar uma configuração.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha A página Administration > Config Management > Restore Configuration.Restaurar configuração é aberta:

Etapa 2. Clique em Choose File (Escolher arquivo) e localize o arquivo .cfg (arquivo de backup) para restaurar as configurações do dispositivo.

Etapa 3. Clique em Restaurar para restaurar as configurações do arquivo selecionado. O administrador é levado de volta à página de login após a restauração bem-sucedida do dispositivo.