Objetivo

Os padrões de toque distinto e de chamada em espera são usados para ajustar cadências de chamada em toque e chamada em espera. O toque distinto identifica diferentes chamadores na mesma linha, enquanto os padrões de chamada em espera são usados para identificar diferentes chamadores que estão em espera na mesma linha. Este artigo explica como configurar um toque distinto e padrões de chamada em espera em parâmetros regionais de voz em um SPA112 ou um SPA122.

Dispositivos aplicáveis

SPA112

SPA122

Versão de software

•1.3.2(014)

Configuração de Padrões Distinctive Ring e Call Waiting

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone e escolha Voz > Regional. A página Regional é aberta:

Padrões de toques distintos

Os valores do campo Cadência de toque (chamados scripts de cadência) são definidos da seguinte forma: Tempo total de toque (por quanto tempo o tom é emitido em segundos / por quanto tempo o tom permanece em silêncio em segundos). Por exemplo, o valor 60(2/4) emitiria um tom por 2 segundos e, em seguida, permaneceria em silêncio por 4 segundos, repetindo até que 60 segundos passassem. Vários pares de tom ligado/desligado podem ser inseridos em um script de cadência.

Etapa 2. Insira valores nos campos Cadência de toque. Esses são scripts de cadência para tons de toque distintos correspondentes nos telefones conectados ao dispositivo.

Etapa 3. Clique no botão Enviar para salvar as alterações.

Padrões de tom de espera de chamada distintos

Os Tons de espera de chamada (CWT) são usados para identificar diferentes chamadores que estão aguardando na mesma linha.

Etapa 2. Insira valores no campo CWT Cadence. Esses são scripts de cadência para o CWT distinto correspondente.

Etapa 3. Clique no botão Enviar para salvar as alterações.

Nomes de padrão de tom de chamada em toque distinto e chamada em espera

Etapa 2. Insira valores nos campos Nome do toque. Estes são os nomes no cabeçalho Alert-Info de um CONVITE para escolher o toque distintivo/CWT 1 - 8 para a chamada de entrada.

Etapa 3. Escolha a forma de onda desejada para as chamadas na lista suspensa Forma de onda do toque. Esta é a forma de onda do sinal de toque.

Sinusoide — O sinal do anel é sinusoidal.

Trapezoide — O sinal do anel é trapezoidal.

Etapa 4. Insira um valor desejado no campo Ring Frequency (Frequência do toque). Essa é a frequência do sinal de toque, que varia de 10 a 100 Hz.

Etapa 5. Insira um valor desejado no campo Tensões do toque. Esta é a tensão do toque. Ele varia de 60 a 90 V.

Etapa 6. Insira um valor desejado no campo CWT Frequency (Frequência CWT). Este é o script de frequência do tom de chamada em espera.

Passo 7. (Opcional) Para que todas as linhas toquem até que uma linha atenda a chamada, escolha sim na lista suspensa Toque sincronizado. A configuração padrão é Não.

Etapa 8. Clique no botão Enviar para salvar as alterações.