Objetivo

Uma reinicialização ou reinicialização do dispositivo é feita se determinadas configurações do dispositivo tiverem sido alteradas ou se o dispositivo tiver parado de funcionar corretamente.  Uma reinicialização do dispositivo é necessária para que algumas das novas configurações feitas no dispositivo entrem em vigor ou para atualizar todos os aplicativos e serviços. Uma reinicialização periódica é recomendada para um desempenho ideal. O objetivo deste documento é reinicializar os Adaptadores de Telefone Analógico (ATA - Analog Telephone Adapters) SPA100 Series por meio do utilitário de configuração baseado na Web do dispositivo.

Dispositivos aplicáveis

Adaptadores de telefone série SPA100

Versão de software

•v1.1.0

Procedimento de reinicialização

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Reboot. A página Reiniciar é aberta:

Note: Todos os serviços associados serão reiniciados durante uma reinicialização. É altamente recomendável salvar qualquer trabalho atual antes da reinicialização para evitar a perda de dados.

Etapa 2. Clique no botão Reiniciar para reiniciar o ATA e todos os serviços. Uma mensagem de aviso é exibida.

Etapa 3. Clique em OK para reinicializar o ATA quando a mensagem de aviso for exibida. O administrador é levado de volta à página de login.