Objetivo

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um protocolo de configuração de rede que configura automaticamente os endereços IP dos dispositivos em uma rede para que eles possam se comunicar entre si. O DHCP atribui endereços IP a hosts de um pool. O dispositivo deve ter um endereço IP para identificação para poder se conectar à rede e dar ao administrador a possibilidade de inserir o utilitário de configuração da Web para fazer alterações.

O objetivo deste documento é explicar como configurar as configurações de rede no adaptador de telefone SPA122.

Dispositivo aplicável

SPA122

Versão de software

v1.3.2 (014)

Configurações de rede

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone e escolha Network Setup > Basic Setup > Network Settings. A página Configuração de rede é aberta:

IP do roteador

O IP do roteador é usado para conectar o SPA122 à sua rede local.

Etapa 1. Insira o endereço IP da LAN para o SPA122 no campo Local IP Address (Endereço IP local). O endereço IP padrão para o SPA122 é 192.168.15.1.

Etapa 2. Escolha a máscara de sub-rede para sua rede local na lista suspensa Máscara de sub-rede.

Configurações do servidor DHCP

Etapa 1. Clique no botão de opção Habilitado para habilitar o servidor DHCP ou clique no botão de opção Desabilitado para desabilitar esse recurso no campo Servidor DHCP. O SPA122 pode usar o servidor DHCP integrado para atribuir dinamicamente endereços IP a dispositivos conectados. Se você optar por desabilitar o recurso, vá para a Etapa 12.

Etapa 2. Clique em Show DHCP Reservation para exibir e gerenciar a lista de clientes DHCP. A lista de reserva de DHCP é exibida:

Note: Para adicionar um tipo diferente de cliente, consulte a seção Reserva de DHCP.

Etapa 3. Insira o endereço IP do gateway padrão a ser usado pelos clientes DHCP no campo Gateway padrão. Por padrão, é o endereço IP da interface Ethernet (LAN) do SPA122. O gateway padrão é o IP que é atribuído ao dispositivo para se comunicar com a rede.

Etapa 4. Insira o endereço IP inicial para especificar o intervalo de endereços a serem atribuídos dinamicamente pelo servidor DHCP no campo Endereço IP inicial.

Etapa 5. Digite o número máximo de usuários DHCP que podem alugar endereços DHCP do servidor DHCP no campo Máximo de usuários DHCP.

Observação: o SPA122 pode suportar até cinco computadores conectados para tarefas relacionadas à empresa, como navegação na Web e exibição de e-mails. O SPA122 não foi projetado para suportar música, vídeo, jogos ou outras tarefas de tráfego intensivo de rede.

Etapa 6. Insira o tempo, em minutos, durante o qual um endereço IP atribuído dinamicamente pode ser usado por um usuário no campo Client Lease Time. Após esse período, um dispositivo cliente deve solicitar uma renovação do aluguel do DHCP.

Passo 7. Escolha o tipo de informações de provisionamento que você gostaria de atribuir aos hosts na lista suspensa Opção 66. A opção 66 fornece informações de host sobre o endereço IP do servidor de provisionamento. As informações do servidor podem ser definidas de uma de três maneiras.

· Nenhum — O SPA122 usa seu próprio servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) para criar arquivos de provisionamento de origem, de modo que retorna seu próprio endereço IP local ao cliente. O TFTP é muito simples de gerenciar e não fornece nenhuma autenticação ao usuário que receberá as informações.

Servidor TFTP remoto · — O dispositivo está vinculado a um servidor de provisionamento remoto solicitado pelo cliente e fornece as informações do servidor TFTP remoto.

Servidor TFTP manual · — Permite a configuração manual de um endereço de servidor. Essa opção exige que o cliente tenha alguma autenticação antes de poder acessar as informações do servidor de provisionamento.

Note: Se o Servidor TFTP manual for escolhido na etapa 7, insira o endereço IP, o nome ou a URL do servidor TFTP no campo do servidor TFTP.

Etapa 8. Digite a configuração que deseja atribuir ao cliente no campo Opção 67. Essa opção é usada em conjunto com a Opção 66 para permitir que um cliente forme uma solicitação TFTP apropriada para o arquivo.

Etapa 9. Digite a configuração que deseja atribuir aos clientes de URL no campo Opção 159. O URL da Opção 159 define o protocolo e as informações de caminho usando um endereço IP para clientes que não podem usar DNS.

Etapa 10. Digite a configuração que deseja atribuir aos clientes que estão usando um domínio DNS no campo Opção 160. A URL da Opção 160 define o protocolo e as informações de caminho usando um nome de domínio totalmente qualificado para clientes que podem usar DNS.

Etapa 11. Clique no botão de opção Habilitado para habilitar o recurso Proxy DNS ou clique no botão de opção Desabilitado para desabilitá-lo. Se o proxy DNS estiver desabilitado, as informações do servidor DNS serão oferecidas aos clientes DHCP usando os servidores DNS estáticos. O proxy DNS é usado para validar o tráfego da Internet e bloquear pacotes DNS ilegais.

Etapa 12. Clique em Enviar para salvar suas configurações.

Reserva de DHCP

A reserva de DHCP permite que o administrador reserve endereços IP do pool, que podem ser atribuídos somente a determinados hosts registrados por endereço MAC. Há dois métodos para adicionar clientes à lista DHCP Reservation.

Etapa 1. Clique em Show DHCP Reservation para exibir e gerenciar a lista de clientes DHCP. A lista de reserva de DHCP é exibida.

Para reservar um endereço IP estático para um cliente DHCP atual:

Etapa 1. Marque a caixa de seleção do cliente na lista Selecionar clientes da tabela Tabelas DHCP.

Etapa 2. Clique em Adicionar clientes. Os clientes selecionados são adicionados à lista Clientes já reservados. Esses clientes recebem endereços IP estáticos.

Para adicionar um cliente que não esteja na lista Selecionar clientes de tabelas DHCP:

Etapa 1. Digite o nome do cliente no campo Enter Client Name

Etapa 2. Insira um endereço IP que deseja reservar para este cliente no campo Atribuir endereço IP.

Etapa 3. Insira o endereço MAC do cliente no campo To This MAC Address (Para este endereço MAC):

Etapa 4. Clique em Add.

Etapa 5. (Opcional) Para excluir qualquer cliente da tabela Clients Already Reserved, clique em Remover.